Contenu

Introduction

Informations générales

Mettre à niveau les ESA dans un cluster

Introduction

Ce document décrit comment mettre à niveau les appliances de sécurité de la messagerie Cisco (ESA) qui s'exécutent dans un cluster.

Informations générales

Lorsque les ESA s'exécutent dans un cluster, ils doivent tous utiliser la même version AsyncOS et construire. Si vous souhaitez mettre à niveau les ESA, vous devez d'abord déconnecter le cluster. Une fois tous les ordinateurs mis à niveau, vous pouvez reconnecter le cluster via la commande clusterconfig.

Note: Lorsque le cluster est déconnecté, il n'affecte pas le flux de courrier ; cependant, les modifications que vous apportez pendant la déconnexion du cluster ne sont pas propagées aux autres systèmes tant que la reconnexion n'est pas terminée.

Mettre à niveau les ESA dans un cluster

Note: Vous pouvez effectuer la mise à niveau avec l'interface de ligne de commande ou l'interface utilisateur graphique, mais les commandes reconnect clusterconfig ne sont disponibles que via l'interface de ligne de commande. Ce document décrit comment mettre à niveau les machines via l'interface de ligne de commande.

Complétez ces étapes afin de mettre à niveau les ESA qui s'exécutent dans un cluster via l'interface de ligne de commande :

1. Entrez la commande upgrade dans l'interface de ligne de commande afin de mettre à niveau AsyncOS vers une version plus récente. Lorsqu'on vous demande si vous souhaitez déconnecter le cluster, répondez avec la lettre Y afin de continuer :

(Machine host1.example.com)> upgrade

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

2. Suivez toutes les invites de mise à niveau (invite de redémarrage incluse).

3. Une fois que toutes les machines du cluster ont été mises à niveau et redémarrées, connectez-vous à une machine du cluster via l'interface de ligne de commande et entrez la commande clusterconfig.

4. Répondez Oui afin de vous reconnecter. Il n'est pas nécessaire de s'engager.

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3