Contenu

Introduction

Comment est-ce que je teste la vérification de rebond sur l'ESA ?

Introduction

Ce document décrit comment tester la vérification de rebond (BV) sur l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

Comment est-ce que je teste la vérification de rebond sur l'ESA ?

AsyncOS définit des rebonds comme messagerie avec une messagerie nulle d'adresse (< >).  Afin de déterminer si la BV est configurée, vous pouvez envoyer des messages-tests avec la messagerie nulle de l'adresse par l'ESA. La vérification de rebond voit les messages en tant que rebonds « non-marqués » et les traite selon votre configuration.

Vous pouvez visualiser des messages-tests dans les logs de messagerie ESA ou pendant une conversation manuelle de SMTP :

- Connectez à l'ESA utilisant le telnet

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- MESSAGERIE de commande avec l'adresse nulle d'expéditeur

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.