Contenu

Introduction

Chiffrements SSL utilisés

Informations connexes

Discussions connexes de la communauté d’assistance Cisco

Introduction

Ce document décrit qui les chiffrements SSL sont en service avec le service d'enveloppe recommandée de Cisco (CRES) par rapport à l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Chiffrements SSL utilisés

Suites de chiffrement (suites SSL 3+ dans la commande serveur-préférée ; suites désapprouvée et SSL 2 à l'extrémité) :

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c) 128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x5) 128 FAIBLES

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x3d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) 256

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x84) 256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x3c) 128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f) 128

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x41) 128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xa) 112

Des informations complètes peuvent être obtenues à tout moment des laboratoires SSL : État SSL : res.cisco.com (184.94.241.74)

Informations connexes

- Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur

- Support et documentation techniques - Cisco Systems