Contenu

Introduction

Limite Safelist/Blocklist et configuration des limites

Introduction

Ce document décrit la limite Safelist/Blocklist (SLBL) et la configuration des limites pour l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) et l'appliance de Gestion de la sécurité (SMA).

Limite Safelist/Blocklist et configuration des limites

La limite de taille du SLBL peut être ajustée par l'interface web de l'ESA ou du SMA.

De l'ESA : Le moniteur > met en quarantaine > l'utilisateur Safelist/Blocklist (quarantaine de Spam) > éditent des configurations

Du SMA : L'appliance de Gestion > des services > quarantaine > utilisateur centralisés de Spam Safelist/Blocklist > éditent des configurations

Note: Actuellement, la limite maximum est 500. C'est le nombre maximal d'adresses ou de domaines pour chaque liste, pour chaque destinataire. Si vous permettez un grand nombre d'entrées de la liste par utilisateur, la performance du système pourrait être compromise.