Contenu

Introduction

Question . Après la mise à niveau d'ISE vers la version 2.4, il se peut que vous receviez une alarme « Alarmes : Moins de licences de machines virtuelles installées que les noeuds de machines virtuelles déployés », même si toutes les licences requises ont été installées avant la mise à niveau.

Introduction

Question . Après la mise à niveau d'ISE vers la version 2.4, il se peut que vous receviez une alarme « Alarmes : Moins de licences de machines virtuelles installées que les noeuds de machines virtuelles déployés », même si toutes les licences requises ont été installées avant la mise à niveau.

Répondez. Pour la version 2.4, il est recommandé d'installer les licences de VM appropriées pour les noeuds de VM de votre déploiement. Vous devez installer les licences de VM en fonction du nombre de noeuds de VM et des ressources de chaque noeud de VM, telles que le processeur et la mémoire. Sinon, vous recevrez des avertissements et des notifications pour obtenir et installer les clés de licence de VM dans la version 2.4, mais les services ne sont pas interrompus.

L'alarme elle-même se manifeste de plusieurs façons.

- Avertissement de licence lors de la première connexion après la mise à niveau :

- Message Informations de licence lors de la première connexion après la mise à niveau :

- Alarme dans le dashlet Alarms :

Les licences VM sont proposées en trois catégories : petites, moyennes et grandes. Par exemple, si vous utilisez un noeud de machine virtuelle équivalent de 3595 avec 8 coeurs et 64 Go de mémoire RAM, vous pourriez avoir besoin d'une licence de machine virtuelle de catégorie moyenne si vous voulez répliquer les mêmes fonctionnalités sur la machine virtuelle. Vous pouvez installer plusieurs licences de machines virtuelles en fonction du nombre de machines virtuelles et de leurs ressources, conformément à vos exigences de déploiement.

Les licences VM sont des licences d'infrastructure. Par conséquent, vous pouvez installer des licences VM indépendamment des licences de terminaux disponibles dans votre déploiement. Vous pouvez installer une licence VM même si vous n'avez pas installé de licence Evaluation, Base, Plus ou Apex dans votre déploiement. Cependant, pour utiliser les fonctionnalités activées par les licences Base, Plus ou Apex, vous devez installer les licences appropriées.

Après l'installation ou la mise à niveau vers la version 2.4, s'il y a une différence entre le nombre de noeuds de VM déployés et les licences de VM installées, les alarmes sont affichées dans le dashlet Alarms tous les 14 jours. Les alarmes s'affichent également si des modifications sont apportées aux ressources du noeud de machine virtuelle ou lorsqu'un noeud de machine virtuelle est enregistré ou désinscrit.

Les licences VM sont des licences perpétuelles. Les modifications apportées aux licences des machines virtuelles s'affichent chaque fois que vous vous connectez à l'interface utilisateur graphique de Cisco ISE, jusqu'à ce que vous cochiez la case Ne plus afficher ce message dans la fenêtre de notification.

Si vous prévoyez de passer à la version 2.4, contactez licensing@cisco.com avec les numéros de commande client qui incluent l'achat de VM pour obtenir une licence de VM moyenne pour chaque VM précédemment achetée. Vous devez également inclure votre code d'identification de client avec le numéro de commande client. Alias est réservé aux clients précédemment achetés qui souhaitent passer à la version 2.4 et qui ont besoin de PAK. Les nouveaux clients sont censés canaliser leurs achats par le biais de ventes directes ou de partenaires qui les guideront dans le processus d'achat régulier.

Le tableau suivant présente les ressources VM minimales par catégorie :

Catégorie de VM

Plage de mémoire RAM

Nombre de processeurs

Petit

16 Go

12 processeurs

Moyen

64 Go

16 processeurs

Grand

256 Go

16 processeurs

Pour plus d'informations sur les licences, reportez-vous au chapitre « Licences Cisco ISE » du Guide d'administration de Cisco Identity Services Engine, version 2.4.

Ces informations sont également disponibles dans le guide de mise à niveau :

Guide de mise à niveau de Cisco Identity Services Engine, version 2.4