Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Configuration du capteur

Ajouter le capteur au Director

Configuration de la réinitialisation TCP pour le routeur Cisco IOS

Lancer l'attaque et réinitialiser TCP

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer un IDS (Intrusion Detection System, anciennement NetRanger) Director et Sensor pour envoyer des réinitialisations TCP sur une tentative de Telnet à une plage d'adresses qui incluent le routeur géré si la chaîne envoyée est « testattack ».

Conditions préalables

Conditions requises

Lorsque vous envisagez cette configuration, n'oubliez pas de :

- Installez le capteur et vérifiez qu'il fonctionne correctement avant d'effectuer cette configuration.

- Assurez-vous que l'interface de reniflage s'étend à l'interface externe du routeur géré.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco IDS Director 2.2.3

- Capteur Cisco IDS 3.0.5

- Routeur Cisco IOS® exécutant le logiciel version 12.2.6

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes.

- Voyant du routeur

- Routeur House

Voyant du routeur

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Routeur House

Current configuration : 2187 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.64.10.45 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.33

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

house#

Configuration du capteur

Suivez ces étapes pour configurer le capteur.

1. Établissez une connexion Telnet à 10.64.10.49 (le capteur IDS) avec le nom d'utilisateur root et l'attaque par mot de passe.

2. Tapez sysconfig-capteur.

3. Lorsque vous y êtes invité, entrez les informations de configuration, comme indiqué dans cet exemple :

1 - IP Address:  10.64.10.49

2 - IP Netmask:  255.255.255.224

3 - IP Host Name:  sensor-2

4 - Default Route:  10.64.10.33

5 - Network Access Control

64.

10.

6 - Communications Infrastructure

Sensor Host ID:  49

Sensor Organization ID:  900

Sensor Host Name:  sensor-2

Sensor Organization Name:  cisco

Sensor IP Address:  10.64.10.49

IDS Manager Host ID:  50

IDS Manager Organization ID:  900

IDS Manager Host Name:  dir3

IDS Manager Organization Name:  cisco

IDS Manager IP Address:  10.64.21.50

4. Lorsque vous y êtes invité, enregistrez la configuration et autorisez le capteur à redémarrer.

Ajouter le capteur au Director

Complétez ces étapes pour ajouter le capteur au Director.

1. Établissez une connexion Telnet vers 10.64.21.50 (IDS Director) avec le nom d'utilisateur voisin et l'attaque par mot de passe.

2. Tapez ovw& pour lancer HP OpenView.

3. Dans le menu principal, accédez à Security > Configure.

4. Dans l'utilitaire de gestion des fichiers de configuration, accédez à file > Add Host et cliquez sur Next.

5. Complétez les informations sur l'hôte du capteur, comme indiqué dans cet exemple. Cliquez sur Next (Suivant).

6. Acceptez les paramètres par défaut pour le type de machine, puis cliquez sur Suivant, comme indiqué dans cet exemple.

7. Vous pouvez modifier le journal et ignorer les minutes ou accepter les valeurs par défaut. Cependant, vous devez remplacer le nom de l'interface réseau par le nom de votre interface de reniflage. Dans cet exemple, il s'agit de « iprb0 ». Il peut s'agir de « spwr0 » ou de n'importe quoi d'autre selon le type de capteur et la façon dont vous connectez votre capteur.

8. Continuez à cliquer sur Suivant, puis cliquez sur Terminer pour ajouter le capteur au Director. Dans le menu principal, vous devriez maintenant voir le capteur-2, comme dans cet exemple.

Configuration de la réinitialisation TCP pour le routeur Cisco IOS

Complétez ces étapes pour configurer la réinitialisation TCP pour le routeur Cisco IOS.

1. Dans le menu principal, accédez à Security > Configure.

2. Dans l'utilitaire de gestion des fichiers de configuration, mettez en surbrillance le capteur-2 et double-cliquez dessus.

3. Ouvrez la gestion des périphériques.

4. Cliquez sur Périphériques > Ajouter. Saisissez les informations relatives au périphérique, comme indiqué dans l'exemple suivant. Cliquez sur OK pour continuer. Les mots de passe Telnet et enable sont tous deux Cisco.

5. Ouvrez la fenêtre Intrusion Detection et cliquez sur Protected Networks. Ajoutez la plage d’adresses de 10.64.10.1 à 10.64.10.254 dans le réseau protégé.

6. Cliquez sur Profil et sélectionnez Configuration manuelle. Cliquez ensuite sur Modifier les signatures. Choisissez Chaînes correspondantes avec un ID de 8000. Cliquez sur Développer > Ajouter pour ajouter une nouvelle chaîne appelée testattack. Entrez les informations de chaîne, comme indiqué dans cet exemple, et cliquez sur OK pour continuer.

7. Vous avez terminé cette partie de la configuration. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Intrusion Detection.

8. Ouvrez le dossier Fichiers système, puis la fenêtre Démons. Assurez-vous que ces démons sont activés :

9. Cliquez sur OK pour continuer.

10. Choisissez la version que vous venez de modifier, cliquez sur Enregistrer, puis Appliquer. Attendez que le système vous dise que le capteur a terminé le redémarrage des services, puis fermez toutes les fenêtres de la configuration Director.

Lancer l'attaque et réinitialiser TCP

Établissez une connexion Telnet de Router Light à Router House et tapez testattack. Dès que vous appuyez sur la touche Espace ou Entrée, votre session Telnet se réinitialise. Vous vous connecterez à Router House.

light#telnet 10.64.10.45

Trying 10.64.10.45 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.64.10.45 closed by foreign host]

!--- Telnet session has been reset because the !--- signature testattack was triggered.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Établissez une connexion Telnet avec 10.64.10.49, le capteur, en utilisant le nom d'utilisateur root et l'attaque par mot de passe. Tapez cd /usr/nr/etc. Tapez cat packetd.conf. Si vous définissez correctement la réinitialisation TCP pour le test, vous devriez voir quatre (4) dans le champ Codes d'action. Ceci indique la réinitialisation TCP comme indiqué dans cet exemple.

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 4 5 5 # "testattack"

Si vous définissez accidentellement l'action sur « aucun » dans la signature, vous verrez un zéro (0) dans le champ Codes d'action. Cela indique qu'aucune action n'est visible dans cet exemple.

netrangr@sensor-2:/usr/nr/etc

>cat packetd.conf | grep "testattack"

RecordOfStringName 51304 23 3 1 "testattack"

SigOfStringMatch 51304 0 5 5 # "testattack"

Les réinitialisations TCP sont envoyées à partir de l'interface de reniflage du capteur. Si un commutateur connecte l'interface Sensor à l'interface externe du routeur géré, lorsque vous configurez à l'aide de la commande set span du commutateur, utilisez la syntaxe suivante :

set span

both inpkts enable

banana (enable) set span 2/12 3/6 both inpkts enable

Overwrote Port 3/6 to monitor transmit/receive traffic of Port 2/12

Incoming Packets enabled. Learning enabled. Multicast enabled.

banana (enable)

banana (enable)

banana (enable) show span

Destination     : Port 3/6

!--- Connect to sniffing interface of the Sensor.

Admin Source    : Port 2/12

!--- Connect to FastEthernet0/0 of Router House.

Oper Source     : Port 2/12

Direction       : transmit/receive

Incoming Packets: enabled

Learning        : enabled

Multicast       : enabled

Informations connexes

- Notes de terrain

- Page d'assistance Cisco Secure Intrusion Prevention