Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Activer/Désactiver le résumé d'un événement spécifique à l'aide d'IDM

Configuration IDM

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment activer/désactiver le résumé d'un événement spécifique dans la version 6.x du logiciel IPS (Intrusion Prevention System) à l'aide du gestionnaire de périphériques IPS (IDM).

Remarque : Les listes d'accès doivent être configurées dans les appliances IPS afin de permettre l'accès depuis l'hôte ou le réseau où les logiciels de gestion tels que IDM et IEV (IDS Event Viewer) sont installés et fonctionnent correctement. Reportez-vous à la section Modification de la liste de contrôle d'accès de Configuration du capteur de système de prévention des intrusions Cisco à l'aide de l'interface de ligne de commande 5.0 pour plus d'informations.

Conditions préalables

Conditions requises

Ce document est créé en supposant qu'IPS 6.x est installé et fonctionne correctement.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le capteur IPS de la gamme Cisco 4200 qui exécute la version 6.0(2)E1 du logiciel.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Activer/Désactiver le résumé d'un événement spécifique à l'aide d'IDM

Pour une compréhension claire, cette section fournit un exemple dans lequel vous activez/désactivez le résumé de l'ID de signature : 5748.

Configuration IDM

Procédez comme suit :

1. Lancez IDM.

2. Cliquez sur Accueil afin de voir la page d'accueil de l'IDM. Cette page affiche les informations sur le périphérique.

3. Choisissez Configuration > Policies > Signature Definitions > sig0 > Signature Configuration > Select By : ID de signature afin d'afficher toutes les signatures disponibles dans le capteur.

4. Choisissez ID de signature dans le menu déroulant Sélectionner par, puis entrez ID de signature 5748 afin de trouver une signature spécifique.

5. Cliquez sur Modifier afin de modifier la signature.

6. Dans la fenêtre Modifier la signature, sélectionnez Définition de signature > Fréquence d'alerte > Mode résumé, puis modifiez l'action de Récapitulatif à Désactiver tout dans le menu déroulant Mode résumé.

7. Assurez-vous que Spécifier le seuil de résumé global est défini sur Non.

Informations connexes

- Page d'assistance Cisco Intrusion Prevention System

- Page d'assistance de Cisco IPS Device Manager

- Mise en route de IOS IPS

- Support et documentation techniques - Cisco Systems