Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Configuration initiale du capteur

Importer le capteur dans IDS MC

Importer le capteur dans Security Monitor

Utiliser IDS MC pour les mises à jour des signatures

Configuration du blocage pour le routeur IOS

Vérification

Lancer l'attaque et bloquer

Dépannage

Procédure de dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration du système de détection des intrusions (IDS) Cisco via VPN/Security Management Solution (VMS), IDS Management Console (IDS MC). Dans ce cas, le blocage du capteur IDS vers un routeur Cisco est configuré.

Conditions préalables

Conditions requises

Avant de configurer le blocage, assurez-vous que vous avez rempli ces conditions.

- Le capteur est installé et configuré pour détecter le trafic nécessaire.

- L’interface de reniflage est étendue à l’interface externe du routeur.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et matériel suivantes :

- VMS 2.2 avec IDS MC et Security Monitor 1.2.3

- Capteur Cisco IDS 4.1.3S(63)

- Routeur Cisco exécutant le logiciel Cisco IOS® Version 12.3.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant.

Configurations

Ce document utilise les configurations indiquées ici.

- Voyant du routeur

- Routeur House

Voyant du routeur

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Routeur House

Building configuration...

Current configuration : 797 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname House

!

logging queue-limit 100

enable password cisco

!

ip subnet-zero

no ip domain lookup

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.66.79.210 255.255.255.224

hold-queue 100 out

!

interface Ethernet1

ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

!--- After Blocking is configured, the IDS Sensor !--- adds this access-group ip access-group.

IDS_Ethernet1_in_0 in

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.193

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 100.100.100.2

ip http server

no ip http secure-server

!

!--- After Blocking is configured, the IDS Sensor !--- adds this access list.

ip access-list extended IDS_Ethernet1_in_0.

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

password cisco

login

!

scheduler max-task-time 5000

end

Configuration initiale du capteur

Effectuez ces étapes pour configurer initialement le capteur.

Remarque : Si vous avez effectué la configuration initiale de votre capteur, passez à la section Importation du capteur dans IDS MC.

1. Console dans le capteur.

Vous êtes invité à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si c'est la première fois que vous vous connectez au capteur, vous devez vous connecter avec le nom d'utilisateur cisco et le mot de passe cisco.

2. Vous êtes invité à modifier le mot de passe, puis à le saisir à nouveau pour confirmer.

3. Tapez setup et saisissez les informations appropriées à chaque invite pour configurer les paramètres de base de votre capteur, comme dans cet exemple :

sensor5#setup

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.

User ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Current Configuration:

networkParams

ipAddress 10.66.79.195

netmask 255.255.255.224

defaultGateway 10.66.79.193

hostname sensor5

telnetOption enabled

accessList ipAddress 10.66.79.0 netmask 255.255.255.0

exit

timeParams

summerTimeParams

active-selection none

exit

exit

service webServer

general

ports 443

exit

exit

4. Appuyez sur 2 afin d'enregistrer votre configuration.

Importer le capteur dans IDS MC

Suivez ces étapes pour importer le capteur dans IDS MC.

1. Accédez à votre capteur.

Dans ce cas, accédez à http://10.66.79.250:1741 ou https://10.66.79.250:1742.

2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

Dans cet exemple, le nom d'utilisateur admin et le mot de passe cisco ont été utilisés.

3. Sélectionnez VPN/Security Management Solution > Management Center et choisissez IDS Sensors.

4. Cliquez sur l'onglet Périphériques, sélectionnez Groupe de capteurs, mettez en surbrillance Global, puis cliquez sur Créer un sous-groupe.

5. Entrez le nom du groupe et assurez-vous que le bouton radio Par défaut est sélectionné, puis cliquez sur OK pour ajouter le sous-groupe à IDS MC.

6. Sélectionnez Devices > Sensor, mettez en surbrillance le sous-groupe créé à l'étape précédente (dans ce cas, test), puis cliquez sur Add.

7. Mettez le sous-groupe en surbrillance, puis cliquez sur Suivant.

8. Entrez les détails conformément à cet exemple, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

9. Après avoir reçu un message indiquant la configuration du capteur correctement importée, cliquez sur Terminer pour continuer.

10. Votre capteur est importé dans la MC IDS. Dans ce cas, le capteur5 est importé.

Importer le capteur dans Security Monitor

Suivez cette procédure pour importer le capteur dans le moniteur de sécurité.

1. Dans le menu Serveur VMS, sélectionnez VPN/Security Management Solution > Monitoring Center > Security Monitor.

2. Sélectionnez l'onglet Périphériques, puis cliquez sur Importer et saisissez les informations sur le serveur IDS MC, comme indiqué dans cet exemple.

3. Sélectionnez votre capteur (dans ce cas, capteur5) et cliquez sur Suivant pour continuer.

4. Si nécessaire, mettez à jour l'adresse NAT (Network Address Translation) de votre capteur, puis cliquez sur Terminer pour continuer.

5. Cliquez sur OK pour terminer l'importation du capteur à partir d'IDS MC dans Security Monitor.

6. Votre capteur a été importé.

Utiliser IDS MC pour les mises à jour des signatures

Suivez cette procédure pour utiliser IDS MC pour les mises à jour de signature.

1. Téléchargez les mises à jour des signatures IDS du réseau (clients enregistrés uniquement) à partir des téléchargements et enregistrez-les dans C:\PROGRA~1\CSCOpx\MDC\etc\ids\updates\ directory on your VMS server.

2. Sur la console du serveur VMS, sélectionnez VPN/Security Management Solution > Management Center > Sensors.

3. Cliquez sur l'onglet Configuration, sélectionnez Updates, puis cliquez sur Update Network IDS Signatures.

4. Sélectionnez la signature à mettre à niveau dans le menu déroulant et cliquez sur Appliquer pour continuer.

5. Sélectionnez le ou les capteurs à mettre à jour, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

6. Après avoir été invité à appliquer la mise à jour à Management Center, ainsi qu'au capteur, cliquez sur Terminer pour continuer.

7. Établissez une connexion Telnet ou console dans l’interface de ligne de commande du capteur. Des informations similaires apparaissent :

sensor5#

Broadcast message from root (Mon Dec 15 11:42:05 2003):

Applying update IDS-sig-4.1-3-S63.

This may take several minutes.

Please do not reboot the sensor during this update.

Broadcast message from root (Mon Dec 15 11:42:34 2003):

Update complete.

sensorApp is restarting

This may take several minutes.

8. Attendez quelques minutes pour permettre la mise à niveau, puis entrez show version pour vérifier.

sensor5#show version

Application Partition:

Cisco Systems Intrusion Detection Sensor, Version 4.1(3)S63

Upgrade History:

* IDS-sig-4.1-3-S62           07:03:04 UTC Thu Dec 04 2003

IDS-sig-4.1-3-S63.rpm.pkg   11:42:01 UTC Mon Dec 15 2003

Configuration du blocage pour le routeur IOS

Exécutez cette procédure pour configurer le blocage pour le routeur IOS.

1. Sur la console du serveur VMS, sélectionnez VPN/Security Management Solution > Management Center > IDS Sensors.

2. Sélectionnez l'onglet Configuration, sélectionnez votre capteur dans le sélecteur d'objets, puis cliquez sur Paramètres.

3. Sélectionnez Signatures, cliquez sur Personnalisé, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle signature.

4. Entrez le nouveau nom de signature, puis sélectionnez le moteur (dans ce cas, STRING.TCP).

5. Vous pouvez personnaliser les paramètres disponibles en cochant la case d'option appropriée et en cliquant sur Modifier.

Dans cet exemple, le paramètre ServicePorts est modifié pour modifier sa valeur à 23 (pour le port 23). Le paramètre RegexString est également modifié pour ajouter la valeur testattack. Une fois cette opération terminée, cliquez sur OK pour continuer.

6. Pour modifier la gravité et les actions de la signature ou pour activer/désactiver la signature, cliquez sur le nom de la signature.

7. Dans ce cas, la gravité devient Élevée et l'action Bloquer l'hôte est sélectionnée. Cliquez sur OK pour continuer.

- L’hôte de bloc bloque l’attaque d’hôtes IP ou de sous-réseaux IP.

- Le blocage de la connexion bloque les ports TCP ou UDP (en fonction de l'attaque des connexions TCP ou UDP).

8. La signature complète ressemble à ceci :

9. Afin de configurer le périphérique de blocage, sélectionnez Blocage > Blocage dans le sélecteur d'objets (menu à gauche de l'écran), puis cliquez sur Ajouter pour entrer les informations suivantes :

10. Cliquez sur Modifier les interfaces (voir capture d'écran précédente), cliquez sur Ajouter, entrez ces informations, puis cliquez sur OK pour continuer.

11. Cliquez deux fois sur OK pour terminer la configuration du périphérique de blocage.

12. Pour configurer les propriétés de blocage, sélectionnez Blocage > Propriétés de blocage.

La longueur du bloc automatique peut être modifiée. Dans ce cas, il est remplacé par 15 minutes. Cliquez sur Apply pour continuer.

13. Sélectionnez Configuration dans le menu principal, puis sélectionnez En attente, vérifiez la configuration en attente pour vous assurer qu'elle est correcte, puis cliquez sur Enregistrer.

14. Pour appliquer les modifications de configuration au capteur, générez et déployez les modifications en sélectionnant Déploiement > Générer et cliquez sur Appliquer.

15. Sélectionnez Déploiement > Déploiement, puis cliquez sur Soumettre.

16. Cochez la case en regard de votre capteur, puis cliquez sur Déployer.

17. Cochez la case du travail dans la file d'attente, puis cliquez sur Suivant pour continuer.

18. Entrez le nom du travail et planifiez le travail comme Immédiat, puis cliquez sur Terminer.

19. Sélectionnez Déploiement > Déploiement > En attente.

Patientez quelques minutes jusqu'à ce que tous les travaux en attente soient terminés. La file d'attente est alors vide.

20. Pour confirmer le déploiement, sélectionnez Configuration> Historique.

Assurez-vous que l'état de la configuration est affiché en tant que Déployé. Cela signifie que la configuration du capteur a été mise à jour avec succès.

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Lancer l'attaque et bloquer

Pour vérifier que le processus de blocage fonctionne correctement, lancez une attaque de test et vérifiez les résultats.

1. Avant de lancer l'attaque, sélectionnez VPN/Security Management Solution > Monitoring Center > Security Monitor.

2. Choisissez Monitor dans le menu principal, cliquez sur Events, puis cliquez sur Launch Event Viewer.

3. Établissez une connexion Telnet avec le routeur (dans ce cas, une connexion Telnet avec le routeur House) pour vérifier la communication à partir du capteur.

house#show user

Line       User       Host(s)              Idle       Location

*  0 con 0                idle                 00:00:00

226 vty 0                idle                 00:00:17 10.66.79.195

house#show access-list

Extended IP access list IDS_Ethernet1_in_0

10 permit ip host 10.66.79.195 any

20 permit ip any any (20 matches)

House#

4. Pour lancer l’attaque, établissez une connexion Telnet d’un routeur à l’autre et tapez testattack.

Dans ce cas, nous avons utilisé Telnet pour connecter le routeur Light au routeur House. Dès que vous appuyez sur <space> ou <enter>, après avoir tapé testattack, votre session Telnet doit être réinitialisée.

light#telnet 100.100.100.1

Trying 100.100.100.1 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

!--- Host 100.100.100.2 has been blocked due to the !--- signature "testattack" being triggered.

[Connection to 100.100.100.1 lost]

5. Établissez une connexion Telnet avec le routeur (House) et entrez la commande show access-list.

house#show access-list

Extended IP access list IDS_Ethernet1_in_1

10 permit ip host 10.66.79.195 any

!--- You will see a temporary entry has been added to !--- the access list to block the router from which you connected via Telnet previously.

20 deny ip host 100.100.100.2 any (37 matches)

30 permit ip any any

6. Dans l'Observateur d'événements, cliquez sur Base de données de requêtes pour afficher les nouveaux événements pour afficher l'alerte de l'attaque précédemment lancée.

7. Dans l'Observateur d'événements, mettez en surbrillance l'alarme et cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Afficher la mémoire tampon de contexte ou Afficher NSDB pour afficher des informations plus détaillées sur l'alarme.

Remarque : La NSDB est également disponible en ligne sur l'encyclopédie sécurisée Cisco (clients enregistrés uniquement).

Dépannage

Procédure de dépannage

Utilisez la procédure suivante à des fins de dépannage.

1. Dans IDS MC, sélectionnez Rapports > Générer.

Selon le type de problème, des détails supplémentaires doivent être fournis dans l'un des sept rapports disponibles.

2. Sur la console Sensor, entrez la commande show statistics networkaccess et vérifiez le résultat pour vous assurer que l'état est actif.

sensor5#show statistics networkAccess

Current Configuration

AllowSensorShun = false

ShunMaxEntries = 100

NetDevice

Type = Cisco

IP = 10.66.79.210

NATAddr = 0.0.0.0

Communications = telnet

ShunInterface

InterfaceName = FastEthernet0/1

InterfaceDirection = in

State

ShunEnable = true

NetDevice

IP = 10.66.79.210

AclSupport = uses Named ACLs

State = Active

ShunnedAddr

Host

IP = 100.100.100.2

ShunMinutes = 15

MinutesRemaining = 12

sensor5#

3. Assurez-vous que le paramètre de communication indique que le protocole correct est utilisé, tel que Telnet ou Secure Shell (SSH) avec 3DES.

Vous pouvez essayer un SSH ou Telnet manuel à partir d'un client SSH/Telnet sur un PC pour vérifier que le nom d'utilisateur et les informations d'identification du mot de passe sont corrects. Vous pouvez ensuite essayer Telnet ou SSH à partir du capteur lui-même, vers le routeur, pour vous assurer que vous pouvez vous connecter correctement.

Informations connexes

- Page d'assistance Cisco Secure Intrusion Detection

- Prise en charge de la solution de gestion de la sécurité/VPN CiscoWorks

- Support et documentation techniques - Cisco Systems