Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Sauvegarde de configuration de GUI

Vue ACS/sauvegarde de se connecter

Sauvegarde de configuration ACS de CLI

Informations connexes

Introduction

Le serveur de contrôle d'accès (ACS) 5.3/5.2 présente diverses options de sauvegarde. Ce document fournit un résumé de ces options.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- ACS exécutant la version 5.3/5/2

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur des ces matériel et versions de logiciel.

- ACS exécutant la version 5.3/5.2

- ACS configuré avec le référentiel

L'ACS est divisé en deux parts : Configuration et se connecter. Les deux pièces sont sauvegardées séparément utilisant le CLI ou le GUI.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous aux Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Sauvegarde de configuration de GUI

Administration système > exécutions > gestion du système distribuée

- Ceci te permet pour exécuter une sauvegarde immédiate sur n'importe quel exemple que vous sélectionnez.

- Voici que vous avez l'option de sauvegarder la configuration ACS, ou la configuration ACS et l'ADE-OS.

Administration système > exécutions > sauvegardes programmées

- Ceci te permet pour programmer une sauvegarde pour se produire à l'heure/à date désirées.

- Voici que vous sauvegardez seulement la configuration ACS.

Vue ACS/sauvegarde de se connecter

C'est accessible par l'intermédiaire de la configuration de surveillance > des exploitations > de la gestion de données > de la suppression et de la sauvegarde du système. La base de données qui contient les logs d'AAA ACS est connue comme « base de données de vue ».

Trois options existent :

- Purger de données

Cette configuration te permet pour supprimer des données de la base de données de vue. La valeur à choisir parmi la liste déroulante est nombre de mois des données que vous voudriez maintenir dans la surveillance et signaler la base de données de vue.

- Pleine sauvegarde de base de données de vue maintenant

Ceci te permet pour exécuter une sauvegarde immédiate.

- Sauvegarde programmée de base de données de vue

Ceci te permet pour programmer la date et heure des sauvegardes incrémentales de vue-base de données et/ou complètement - vue - des sauvegardes de base de données.

Cette section du guide de configuration ACS 5.3 a une bonne description de la façon dont purger et les sauvegardes des logs d'AAA fonctionnent, et à quelles étapes la purge est censé pour avoir lieu :

Configurer des données purgeant et sauvegarde incrémentielle

Sauvegarde de configuration ACS de CLI

Le GUI est aller le plus susceptible à être l'endroit où vous créerez et programmerez des sauvegardes. Cependant, si vous voulez exécuter des Commandes BACKUP du CLI, ce sont les commandes que vous pouvez utiliser.

Remarque: Les informations ont prévu dans chaque lien les détails de ce qui est sauvegardé avec chaque commande :

La sauvegarde seulement la configuration ACS, utilisent la Commande BACKUP d'acs :

acs backup backup-filename repository repository-name

La sauvegarde la configuration ACS et les données de SYSTÈME D'EXPLOITATION ADE, utilisent la Commande BACKUP :

backup backup-name repository repository-name

La sauvegarde les logs système (pas la base de données de vue), utilisent la commande de journaux de sauvegarde :

backup-logs backup-name repository repository-name

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems