Table des matières

Introduction

Ce document décrit la prise en charge du connecteur Windows de Cisco Secure Endpoint pour Windows sur l'architecture du processeur ARM.

OS pris en charge

Le connecteur prend en charge l'architecture ARM sous Windows 11 et versions ultérieures. La prise en charge ARM est prévue pour les versions 8.4.1.x et ultérieures du connecteur Windows. Il n'est disponible sur aucune version de connecteur 7.x. Le déploiement de Secure Endpoint Windows Connector sur des périphériques Windows ARM à l'aide de Cisco Secure Client n'est pas pris en charge actuellement.

Demander un aperçu anticipé

Ouvrez un dossier TAC auprès de notre équipe d'assistance pour obtenir un aperçu de la prise en charge ARM du connecteur Windows. Nous pouvons ensuite activer la prise en charge ARM du connecteur Windows pour votre organisation Secure Endpoint et vous contacter pour plus de détails sur l'installation de l'aperçu.

Fonctionnalités et moteurs pris en charge

Les fonctionnalités de connecteur suivantes sont prises en charge sur les terminaux Windows basés sur ARM :

- Protection comportementale

- Protection de script

- SPÉRO

- ÉTHOS

- Moniteur de flux réseau

- TÉTRA

- Analyse des fichiers et des processus

- Orbital

Fonctionnalités et moteurs non pris en charge

Ces fonctionnalités de connecteur ne sont actuellement pas prises en charge sur les terminaux Windows basés sur ARM :

- Isolation des terminaux

- Pare-feu hôte

- scanner TETRA rootkit

- Contrôle des périphériques

- Protection contre les activités malveillantes

- Prévention des exploits

- Analyseur IOC de terminal