Table des matières

Question :

Question :

Symptômes : lorsque j'essaie d'accéder à un site Web via l'appareil de sécurité Web Cisco (WSA), le proxy affiche un message d'erreur indiquant Proxy Unlicensed :

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

Les clés de fonction n'ont pas expiré. Quel est le problème ?

Environnement : Cisco Web Security Appliance (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Le CLUF (contrat de licence utilisateur final) n'a pas été accepté, mais devrait l'être.

Vous pouvez obtenir cette acceptation de deux manières :

1. Exécution de l'Assistant de configuration du système et exécution du processus de configuration guidé : onglet « Administration du système » > « Configuration du système » > « Assistant de configuration du système ».

2. Accédez à l'onglet « Services de sécurité » > « Proxy Web » > « Modifier les paramètres ». Si le CLUF apparaît, il n'a pas encore été accepté, cela doit encore être fait. Si vous cliquez sur le bouton Modifier les paramètres pour modifier les options du proxy, cela signifie qu'il a déjà été accepté.