Objectif

La fonction MOS (Mean Opinion Score) permet de mesurer la qualité vocale d'un poste. Elle varie de 0 à 5, où 5 est la meilleure qualité. Ceci est utile pour contrôler la qualité des appels qui se produisent sur un poste particulier. MOS est généralement activé sur l'utilitaire Web du téléphone.

Cet article vise à vous montrer comment activer les rapports MOS sur les téléphones IP Cisco 7800 et 8800.

Périphériques pertinents

- Gamme de téléphones 8800

- Gamme de téléphones 7800

Version du logiciel

- 10.4

Activer les rapports MOS

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web.

Étape 2. Cliquez sur Admin Login > advanced.

Étape 3. Cliquez sur Voix > Ext<Number>.

Note: Dans cet exemple, Ext1 est sélectionné.

Étape 4. Entrez un numéro de port dans le champ SIP UDP Port 1.

Note: Si aucun numéro de port n'est fourni, 5060 sera utilisé comme paramètre par défaut.

Étape 5. Entrez l'adresse IP du serveur de collecte dans le champ Voice Quality Report Address.

En cas de saisie erronée, aucun rapport ne sera envoyé. Dans cet exemple, l'adresse 1 du rapport de qualité vocale est 10.74.121.178:5060.Note:

Étape 6. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.

Vous devez maintenant avoir activé MOS Reporting sur les postes des téléphones IP 7800 et 8800.