Objectif

Le protocole IP (Internet Protocol) est responsable de la livraison du trafic sur un réseau. Le CVR100W utilise les modes IPv4 et IPv6. Ces protocoles n'exigent pas que les deux points d'extrémité confirment la connexion par une procédure de sécurité à main sectionnée, ce qui les rend rapides et efficaces. Ils utilisent également les méthodes de livraison au mieux pour diriger les paquets. Cet article explique comment configurer le mode IP sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

· CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Mode IP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Networking > IP Mode. La page IP Mode s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Mode IP, sélectionnez l'une des options suivantes :

Note: IPv4 est la version de protocole la plus ancienne, mais la plus courante, utilisée qui donne une adresse à chaque périphérique connecté à Internet. Cependant, ces adresses finiront par s'épuiser, de sorte qu'IPv6 a été créé pour succéder à IPv4 et mettra éventuellement à niveau le protocole Internet ensemble. Ces deux protocoles sont très similaires et peuvent être utilisés pour n'importe quelle spécification de mode IP ci-dessous.

· LAN : IPv4, WAN : IPv4 — Les ports LAN et WAN utilisent tous deux IPv4.

· LAN : IPv6, WAN : IPv4 — Le port LAN utilise IPv6 et le port WAN utilise IPv4.

· LAN : IPv6, WAN : IPv6 — Les ports LAN et WAN utilisent tous deux IPv6.

· LAN :IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — Le port LAN utilise à la fois IPv4 et IPv6 et le port WAN utilise IPv4. Les deux modes IP sur un port fonctionnent ensemble simultanément, mais le trafic de paquets n’utilise toujours qu’un seul protocole.

· LAN : IPv4+IPv6, WAN : IPv4+IPv6 — Les ports LAN et WAN utilisent tous deux IPv4 et IPv6. Les deux modes IP sur un port fonctionnent ensemble simultanément, mais le trafic de paquets n’utilise toujours qu’un seul protocole.

Étape 3. (Facultatif) Pour tous les modes, outre le mode IP LAN:IPv4, WAN:IPv4, la flèche de la liste déroulante Show Static 6to4 DNS Entry devient disponible. 6to4 est une fonction de tunnellisation qui permet à l'utilisateur d'envoyer des paquets IPv6 à partir d'un réseau local IPv6 sur un réseau WAN IPv4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Show Static 6to4 DNS Entry. Les champs Static 6to4 DNS Entry s'affichent :

Étape 4. Saisissez au maximum 5 mappages domaine-à-IP dans les champs Domaine et IP. Le mappage 6to4 est utilisé lorsqu'un nom de domaine est mappé à une adresse IPv6.

Étape 5. Click Save.

Étape 6. La fenêtre Informations s'affiche.

Étape 7. Click OK.

Attention : une nouvelle adresse IP par défaut sera attribuée au périphérique afin de modifier le mode IP.