Objectif

Un redémarrage ou une réinitialisation désactive le routeur, puis le réactive. La configuration de certains paramètres sur le routeur peut nécessiter un redémarrage pour prendre effet. Les journaux stockés dans la mémoire volatile seront supprimés à la suite d'un redémarrage. Cet article explique comment redémarrer le routeur VPN RV315W via l'utilitaire de configuration Web.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Redémarrer via l'utilitaire de configuration Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Redémarrer. La page Reboot s'affiche :

Étape 2. Cliquez sur le bouton Reboot pour redémarrer le système. Une fenêtre d'avertissement s'affiche.

Étape 3. Click OK.

Note: Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Une fois le redémarrage terminé, la page Connexion s'ouvre.