Objectif

Les journaux permettent de capturer et de consigner divers événements pour consultation. Pour les administrateurs réseau, l'utilisation des fonctions de journalisation peut être un moyen simple de gérer l'état du réseau. Ces journaux peuvent être enregistrés localement, enregistrés sur un périphérique USB, envoyés à un serveur syslog ou envoyés par e-mail à une adresse spécifiée. Les journaux peuvent être utilisés pour vous avertir lorsqu'un événement important se produit sur le routeur RV315W.

Cet article explique comment configurer les fonctions de journal sur le routeur VPN RV315W.

Les articles suivants contiennent plus d'informations pour la journalisation système sur le RV315W.

· pour afficher les journaux localement sur le routeur RV315W, reportez-vous à l'article View Logs on the RV315W VPN Router.

· Pour configurer les paramètres du journal pour le stockage local, USB, de messagerie électronique et syslog ; reportez-vous à l'article Log Settings on the RV315W VPN Router.

· pour configurer les journaux des événements de pare-feu, reportez-vous à l'article Logs de pare-feu sur le routeur VPN RV315W.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Installations de journalisation

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Journaux > Log Facilities. La page Log Facilities s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Activer dans le champ État. Pour utiliser la page des fonctionnalités du journal, l'état doit être défini pour activer.

Note: Pour cocher les cases d'une colonne entière, cochez la case supérieure de la colonne.

Étape 3. Pour que chaque installation utilise des journaux, cochez la case Journal.

· noyau : un noyau fait partie du système d'exploitation qui permet d'accéder aux ressources système.

· système : un système est un noyau ainsi que les applications qui permettent aux utilisateurs de modifier les paramètres du périphérique.

Étape 4. Dans la liste déroulante Gravité, sélectionnez le paramètre approprié. Les niveaux de sécurité varient en importance, et une fois qu'un paramètre est choisi, et les niveaux au-dessus sont enregistrés dans le journal.

· Urgence — Ce niveau de gravité est réservé aux erreurs qui rendent le système inutilisable.

Alerte · : ce niveau de gravité est réservé aux erreurs nécessitant une action immédiate.

· Critique : ce niveau de gravité est réservé aux erreurs critiques et devant être traitées.

Erreur · : ce niveau de gravité est réservé aux conditions d'erreur.

· Avertissement : ce niveau de gravité est réservé aux conditions d'avertissement.

Notification · — Ce niveau de gravité est réservé aux conditions normales mais significatives.

Informations · : ce niveau de gravité est réservé aux messages d'information uniquement.

Débogage · : ce niveau de gravité est réservé aux messages de débogage.

Étape 5. Cochez les cases souhaitées à l'endroit où les journaux sont envoyés.

· Local : cette option enregistre les journaux localement sur le RV315W.

· USB : cette option enregistre les journaux sur un périphérique USB.

· Email Notification : cette option envoie les journaux à une adresse e-mail.

· Syslog Server : cette option envoie les journaux à un serveur Syslog.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.