Objectif

Un journal est un ensemble de messages qui décrit les événements système. Chaque événement système a des niveaux de gravité différents. Les journaux peuvent être enregistrés localement sur la mémoire vive, la mémoire flash du périphérique, sur un serveur de journalisation distant, un port USB ou envoyés à une adresse e-mail. Les journaux fournissent à l'administrateur une alerte lorsqu'une fonction ne fonctionne pas correctement, ce qui lui permet d'agir pour la corriger. Cet article explique comment configurer les paramètres du journal sur le routeur VPN RV315W.

Les articles suivants contiennent plus d'informations pour la journalisation système sur le RV315W.

· pour afficher les journaux localement sur le routeur RV315W, reportez-vous à l'article View Logs on the RV315W VPN Router.

· pour configurer les journaux générés sur le routeur RV315W, reportez-vous à l'article Log Facilities sur le routeur VPN RV315W.

· pour configurer le journal des événements de pare-feu, reportez-vous à l'article Logs de pare-feu sur le routeur VPN RV315W.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Paramètres du journal

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Journal > Paramètres du journal. La page Paramètres du journal s'ouvre :

Municipal

La zone Journal local permet à l'administrateur de définir la taille de la mémoire tampon des journaux qui sont stockés localement sur le routeur RV315W.

Étape 1. Entrez la taille (en Ko) de la mémoire tampon locale des journaux dans le champ Taille de la mémoire tampon du journal. La taille de la mémoire tampon détermine le nombre de journaux pouvant être enregistrés localement sur le RV315W.

Étape 2. Click Save.

USB

La zone USB Log est utilisée pour enregistrer les journaux sur un périphérique de stockage externe.

Étape 1. Entrez un nom pour le journal de fichiers dans le champ Nom de fichier.

Étape 2. Saisissez le nombre maximal de journaux système pour le fichier dans le champ Log Size.

Étape 3. Click Save.

Serveur Syslog

Un serveur syslog peut séparer le logiciel qui génère des messages du système qui les stocke et les analyse. Cela permet d'économiser les ressources du RV315W.

Étape 1. Saisissez l'adresse IP du serveur syslog dans le champ IP Address.

Étape 2.Entrez le port utilisé pour se connecter au serveur syslog dans le champ Port.

Étape 3. Click Save.

Notification par e-mail

La section Notification par e-mail permet d'envoyer des journaux à un e-mail, où l'administrateur peut les analyser.

Étape 1. Saisissez l'adresse e-mail de l'expéditeur des journaux dans le champ Serveur.

Étape 2. Saisissez l'adresse e-mail du destinataire des journaux dans le champ Receiver.

Étape 3. Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP dans le champ Serveur SMTP. Le serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est utilisé pour stocker, contrôler et rediriger les courriers que les périphériques hôtes envoient.

Étape 4. Saisissez le numéro de port utilisé par le serveur SMTP dans le champ Port SMTP.

Étape 5. Dans le champ Objet du courrier, saisissez l'objet du courrier électronique qui s'affiche lors de l'envoi du courrier.

Étape 6. Dans le champ Number of Logs (Nombre de journaux), saisissez le nombre de journaux inclus dans l'e-mail.

Étape 7. Dans le champ Interval, saisissez la fréquence d'envoi des journaux. Ce temps est donné en quelques minutes.

Étape 8. Dans le champ Username, saisissez le nom d'utilisateur utilisé pour accéder au serveur SMTP.

Étape 9. Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez le mot de passe utilisé pour authentifier l'accès au serveur SMTP.

Étape 10. Click Save.