Objectif

Un journal est un ensemble de messages qui décrit les événements système. Les journaux fournissent à l'administrateur une alerte lorsqu'une fonctionnalité ne fonctionne pas correctement, ce qui lui permet d'agir. L'un des journaux que le RV315W peut générer est un journal de pare-feu. Un pare-feu crée un pont entre un réseau interne sécurisé et un réseau externe non sécurisé et contrôle l'analyse du trafic réseau entrant et sortant des paquets de données.Cet article explique comment configurer les journaux de pare-feu sur le routeur VPN RV315W.

Les articles suivants contiennent plus d'informations pour la journalisation système sur le RV315W.

· pour afficher les journaux localement sur le routeur RV315W, reportez-vous à l'article View Logs on the RV315W VPN Router.

· pour configurer les journaux générés sur le routeur RV315W, reportez-vous à l'article Log Facilities sur le routeur VPN RV315W.

· Pour configurer les paramètres du journal pour le stockage local, USB, de messagerie électronique et syslog ; reportez-vous à l'article Log Settings on the RV315W VPN Router.

Périphérique applicable

· RV315W

Version du logiciel

•1.01.03

Journaux du pare-feu

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Gestion du système > Journal > Journaux du pare-feu. La page Journaux du pare-feu s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Journaux du pare-feu, cliquez sur la case d'option Activer pour permettre au routeur RV315W de générer des journaux du pare-feu.

Étape 3. Dans la liste déroulante Gravité du journal, sélectionnez le niveau de gravité des journaux générés par RV315W. La liste est classée de la gravité la plus élevée à la gravité la plus faible :

· Emergency : génère un journal lorsque le pare-feu du périphérique présente une urgence en raison d'une attaque.

· critique : génère un journal lorsque le pare-feu du périphérique est dans un état critique en raison d'une attaque.

· Error : génère un journal lorsque le pare-feu du périphérique comporte une erreur.

· Warning : génère un journal lorsque le pare-feu du périphérique a détecté un problème possible.

Notification · : envoie un journal lorsque le pare-feu du périphérique reçoit une notification de l'état.

· Information : envoie un journal sur l'état du pare-feu dans le périphérique.

· Debugging : génère une connexion au périphérique pour analyser et résoudre les problèmes potentiels que le pare-feu peut rencontrer.

Note: Lorsque le niveau de gravité est choisi dans la liste déroulante, l'administrateur reçoit le journal généré pour cet événement, ainsi que les événements dont la gravité est plus élevée dans la liste. Par exemple, lorsque Error est sélectionné, le RV315W crée des journaux pour Error, Critical et Emergency.

Étape 4. Cochez la case de la catégorie de journal que le RV315W doit créer à partir de la zone Catégorie de journal. Il existe deux catégories :

· SPI : saisissez la quantité d'événements à enregistrer par journal pour chaque catégorie de journal SPI. L'interface de paquets système (SPI) est utilisée pour envoyer des paquets via un canal spécifique. Cette distribution utilise différentes trames et interfaces.

· DoS Attack : saisissez la quantité d'événements à enregistrer par journal pour chaque catégorie de journal d'attaques DoS. Le déni de service (DOS) est utilisé pour protéger un réseau contre une attaque par déni de service distribué (DDoS). Les attaques DDoS sont destinées à inonder un réseau au point où les ressources du réseau deviennent indisponibles.

Étape 5. Click Save.