Objectif

Le transfert de port est utilisé pour rediriger les paquets envoyés via Internet d'un port sur le WAN vers un autre port sur le LAN. Cette fonctionnalité est utile car les paquets ont des chemins clairs vers la destination prévue. Le déclenchement de la plage de ports est considéré comme un transfert de port dynamique. Lorsqu'un hôte connecté au CVR100W ouvre un port de déclenchement configuré dans une règle de déclenchement de plage de ports, le CVR100W transfère les ports configurés à l'hôte. Une fois les ports déclenchés fermés par l'hôte, le CVR100W ferme les ports transférés. Le déclenchement de port ouvre uniquement les ports lorsqu'ils sont déclenchés. Il est ainsi plus sécurisé que le transfert de port unique et le transfert de plage de ports.  Une règle de déclenchement ne nécessite pas d'adresse IP car tout ordinateur connecté au CVR100W peut utiliser la règle, mais cette dernière ne peut être utilisée que par un ordinateur à tout moment.

Cet article explique comment configurer le déclenchement de la plage de ports sur le routeur VPN CVR100W.

Pour configurer le transfert à port unique, reportez-vous à l'article Transfert à port unique sur le routeur VPN CVR100W. Pour configurer le transfert de plage de ports, reportez-vous à l'article Port Range Forwarding sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

Routeur VPN · CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Configuration du déclenchement de la plage de ports

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Firewall > Port Range Triggering. La page Port Range Triggering s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Nom du service, saisissez un nom pour le service pour lequel vous voulez configurer les ports.

Étape 3. Dans les champs Triggered Range, saisissez la plage de ports qui déclenchera la règle.

Étape 4. Dans les champs Forwarded Range, saisissez la plage de ports qui sera transférée lorsque la règle sera déclenchée.

Étape 5. Cochez Enable pour activer la règle configurée.

Étape 6. Click Save.