Objectif

Les balises sont utilisées pour identifier les périphériques dans la vue Topologie du système Smart Network Application (SNA) par des attributs ou par des noms définis par l'utilisateur. Les balises permettent de sélectionner rapidement plusieurs éléments en recherchant une balise spécifique. Par exemple, si vous recherchez tous les périphériques téléphoniques du réseau, tant que chacun de ces périphériques est marqué comme Téléphone, ils s'affichent tous lorsque vous entrez Téléphone dans la barre de recherche.

Il existe deux types de balises dans SNA :

- Balises intégrées : ces balises sont automatiquement appliquées aux périphériques en fonction des informations collectées par les protocoles de découverte.

- Balises définies par l'utilisateur : il s'agit de balises ajoutées et définies manuellement.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment afficher, créer et ajouter des balises définies par l'utilisateur dans le SNA.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.2.5.68

Gérer les balises définies par l'utilisateur

Afficher les balises définies par l'utilisateur

Étape 1. Lancez la session SNA. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Étape 2. Cliquez sur l'icône Options dans le coin supérieur gauche de la carte topologique.

Étape 3. Choisissez Ouvrir l'inventaire des balises dans le menu affiché.

Étape 4. Dans la fenêtre Balises qui s'affiche, cliquez sur l'icône Rechercher d'une balise spécifique sous la zone FERMER ET TROUVER LES PÉRIPHÉRIQUES.

Vous serez ensuite redirigé vers la carte topologique et tous les périphériques répertoriés avec la balise sélectionnée s'afficheront.

Créer des balises définies par l'utilisateur

Étape 1. Lancez la session SNA.

Étape 2. Cliquez sur n'importe quel périphérique de la carte topologique.

Note: Dans cet exemple, vous cliquez sur un commutateur.

Étape 3. Dans le panneau de droite sous TAGS, cliquez sur le champ Add tag name et entrez un nom pour la nouvelle balise.

Note: Dans cet exemple, NewDevice est utilisé.

Étape 4. Cliquez sur AJOUTER+.

La nouvelle balise est maintenant créée.

Ajouter une balise à un périphérique

Étape 1. Lancez la session SNA.

Étape 2. Cliquez sur le périphérique spécifique dans lequel vous voulez ajouter une balise dans la carte topologique.

Étape 3. Dans le panneau de droite sous Balises, cliquez sur le champ Ajouter un nom de balise pour afficher toutes les balises intégrées et créées.

Étape 4. Cliquez sur la balise à ajouter à votre périphérique.

Note: Dans cet exemple, la balise NewDevice est ajoutée.

La balise supplémentaire de votre périphérique s'affiche. Lorsque vous recherchez des périphériques sous cette balise spécifique, votre périphérique sera inclus dans la liste des résultats.

Étape 5. (Facultatif) Pour supprimer une balise, il vous suffit de faire passer votre souris sur la balise à supprimer et de cliquer sur le X en regard du nom de la balise.

Vous devez maintenant avoir correctement affiché, créé et ajouté des balises définies par l'utilisateur dans le SNA de votre commutateur.