Objectif

Le périphérique de localisation est une fonction qui vous permet de localiser facilement un commutateur spécifique sur votre réseau physiquement, seul ou empilé. Cette fonction permet de clignoter toutes les DEL des ports réseau sur un commutateur ou des commutateurs empilés spécifiques, ce qui est utile pour localiser un périphérique dans une pièce comportant de nombreux périphériques interconnectés. Lorsque cette fonction est activée, tous les voyants du port réseau du périphérique clignotent pendant une durée configurée. Dans un périphérique empilé, une unité spécifique ou toutes les unités de la pile peuvent être spécifiées.

Cet article explique comment localiser un ou plusieurs périphériques spécifiques sur votre réseau via l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur.

Note: Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la fonction de localisation du périphérique sur votre commutateur via l'utilitaire Web ou l'application Smart Network Application (SNA), cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.3.0.130

Comment utiliser le périphérique réseau de localisation

Étape 1. Connectez-vous à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt les informations d'identification.

Note: Pour savoir comment accéder à l'interface de ligne de commande d'un commutateur PME via SSH ou Telnet, cliquez ici.

Note: Les commandes peuvent varier en fonction du modèle exact de votre commutateur. Dans cet exemple, le commutateur SG350X est accessible via Telnet.

Étape 2. Dans le contexte d’exécution privilégié du commutateur, entrez la commande suivante pour allumer les DEL de port réseau d’une unité spécifique d’une pile :

Les options sont les suivantes :

- unit-id : spécifiez le numéro d'unité ou si vous laissez vide, tous s'allument.

- Durée secondes : nombre de secondes pendant lesquelles les DEL s'allument. La plage peut être comprise entre 5 et 300 secondes. Si elles ne sont pas spécifiées, les DEL s'allument pendant 60 secondes.

- stop : empêche les voyants de clignoter.

Dans l'exemple ci-dessous, le commutateur de l'unité 2 peut être facilement identifié car toutes les DEL clignotent et durent 10 secondes.

Étape 3. (Facultatif) Dans le contexte du mode d’exécution privilégié du commutateur, entrez la commande suivante pour allumer les LED des ports réseau des commutateurs empilés :

Dans l'exemple ci-dessous, les commutateurs SG350X empilés clignotent tous les deux pendant 30 secondes.

Étape 4. (Facultatif) Une fois que vous avez trouvé le périphérique que vous tentez de localiser, vous pouvez empêcher les voyants de clignoter en entrant les éléments suivants :

Vous devez maintenant avoir correctement localisé un commutateur ou une pile de commutateurs spécifiques sur votre réseau via l'interface de ligne de commande du commutateur.