Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

12 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

Description du problème

Dans de rares cas, l'affichage de la tension des ports connectés à un périphérique alimenté (PD) est inférieur à la tension réelle que l'équipement de source d'alimentation (PSE) fournit au module PD.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.2.0.66 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.