Date d'identification

19 janvier 2016

Date de résolution

14 juin 2016

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

Description du problème

Le PVID (Port Virtual Local Area Network ID) est activé sur une interface lorsque son type d'appartenance est défini sur Interdit via l'utilitaire Web du commutateur. La fonctionnalité d'interface n'est pas affectée et le port bloque toujours le trafic pour le réseau local virtuel (VLAN) approprié.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.2.0.63 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.