Objectif

IPv6 est le protocole Internet conçu pour remplacer IPv4. Il a été conçu pour prendre en charge davantage d'adresses IP que le protocole IPv4 actuel. IPv6 utilise également un nouvel en-tête afin de réduire le temps de traitement nécessaire pour traverser un réseau.

Les commutateurs de la gamme Cisco SF200/300 permettent d'utiliser IPv6 de quatre manières différentes. Soit par l'intermédiaire d'un des ports disponibles sur le périphérique, soit par l'intermédiaire d'un groupe d'agrégation de liens (LAG) qui peut être utilisé afin d'utiliser plusieurs ports en tant que port unique dans la connectivité d'un périphérique au commutateur, soit par l'intermédiaire d'un VLAN sur lequel le périphérique se trouve actuellement, soit par l'intermédiaire d'un protocole ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) qui permet au protocole d'être utilisé dans un réseau IPv4 existant lorsqu'il encapsule les paquets IPv6 dans un en-tête IPv4.

Remarque : vous ne pouvez attribuer qu'une seule adresse IPv6 sur le commutateur. Cette adresse IPv6 peut être attribuée à un port, à une interface LAG (Link Aggregation Group) ou à un VLAN.

Cet article explique comment configurer une interface IPv6 et attribuer des adresses IPv6 à l'interface IPv6 sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Interfaces IPv6

Ajouter une interface IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Interface lorsque le commutateur est en mode de couche 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface lorsque le commutateur est en mode de couche 3. La page IPv6 Interfaces s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle interface IPv6. La fenêtre Add IPv6 Interface s'affiche.

Étape 3. Sélectionnez la case d'option de l'interface IPv6 à créer.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez un port qui doit devenir une interface IPv6.

· LAG : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez un LAG qui doit devenir une interface IPv6.

· VLAN : dans la liste déroulante VLAN, sélectionnez un VLAN qui doit devenir une interface IPv6.

· Tunnel ISATAP : un tunnel ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) est configuré en tant qu'interface IPv6. Les tunnels ISATAP sont utilisés pour envoyer le trafic entre deux réseaux IPv6 sur un réseau IPv4.

Étape 4. Saisissez le nombre de tentatives de détection d'adresse en double (DAD) dans le champ Nombre de tentatives DAD. Il s'agit du nombre de messages de sollicitation de voisin qui sont envoyés consécutivement sur un réseau afin de vérifier qu'une nouvelle adresse IPv6 de monodiffusion est unique avant d'être attribuée. Entrez un zéro pour désactiver cette fonctionnalité.

Étape 5. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ IPv6 Address Auto Configuration pour activer la configuration automatique des adresses IPv6 sans état. Cela permet d'attribuer automatiquement les adresses IP locales et globales du site en fonction des annonces de routeur reçues sur l'interface.

Étape 6. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ ICMPv6 Messages pour activer les messages ICMPv6. Ces messages signalent des erreurs à un serveur, mais ne le surchargent pas.

Étape 7. Cliquez sur Apply. L'interface IPv6 est créée.

Remarque : cliquez sur IPv6 Address Table pour attribuer manuellement des adresses IPv6 à l'interface.

Modifier l'interface IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Interface lorsque le commutateur est en mode de couche 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface lorsque le commutateur est en mode de couche 3. La page IPv6 Interfaces s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case de l'interface IPv6 que vous souhaitez modifier.

Étape 3. Cliquez sur Edit. La fenêtre Edit IPv6 apparaît.

Le champ Interface affiche l'interface à modifier.

Étape 4. Saisissez le nombre de tentatives de détection d'adresse en double (DAD) dans le champ Nombre de tentatives DAD. Il s'agit du nombre de messages de sollicitation de voisin qui sont envoyés consécutivement sur un réseau afin de vérifier qu'une nouvelle adresse IPv6 de monodiffusion est unique avant d'être attribuée. Entrez un zéro pour désactiver cette fonctionnalité.

Étape 5. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ IPv6 Address Auto Configuration pour activer la configuration automatique des adresses IPv6 sans état. Cela permet d'attribuer automatiquement les adresses IP locales et globales du site en fonction des annonces de routeur reçues sur l'interface.

Étape 6. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ ICMPv6 Messages pour activer les messages ICMPv6. Ces messages signalent des erreurs à un serveur, mais ne le surchargent pas.

Étape 7. Cliquez sur Apply. La configuration de l'interface IPv6 est enregistrée.

Supprimer l'interface IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Interface lorsque le commutateur est en mode de couche 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Interface lorsque le commutateur est en mode de couche 3. La page IPv6 Interfaces s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case de l'interface IPv6 que vous souhaitez supprimer.

Étape 3. Cliquez sur Delete. L'interface IPv6 est supprimée.

Adresses IPv6

Ajouter une adresse IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Addresses lorsque le commutateur est en mode de couche 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses lorsque le commutateur est en mode de couche 3. La page IPv6 Addresses s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Interface Name, sélectionnez une interface à laquelle une adresse IPv6 est attribuée et cliquez sur Go. Les adresses IPv6 configurées pour l'interface s'affichent.

Étape 3. Cliquez sur Add pour configurer une adresse IPv6 sur l'interface spécifiée. La fenêtre Add IPv6 Address s'affiche.

Le champ IPv6 Interface affiche l'interface à configurer.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant au type d'adresse IPv6 souhaité dans le champ IPv6 Address Type.

· Link Local : l'adresse IPv6 est une adresse link-local. Les adresses link-local sont utilisées pour les connexions LAN internes et ne sont pas routables. Le préfixe d'une adresse link-local est FF80.

· Global : l'adresse IPv6 est une adresse globale. Une adresse globale est une adresse de monodiffusion qui est unique au monde et qui peut être routée.

Étape 5. Saisissez l'adresse IPv6 à attribuer à l'interface IPv6 dans le champ IPv6 Address.

Étape 6. Si le type d'adresse IPv6 est global, entrez une longueur de préfixe pour l'adresse dans le champ Prefix Length. Une longueur de préfixe définit la plage d’adresses IP qui constituent le sous-réseau. La longueur de préfixe définit le nombre de bits réseau dans une adresse IPv6. Par exemple, une longueur de préfixe de 64 considérerait les 64 premiers bits comme des bits réseau. Les 64 derniers bits restent donc des bits d’hôte.

Étape 7. (Facultatif) Si le type d’adresse IPv6 est global, cochez Enable dans le champ EUI-64 pour activer Extended Unique Identifier 64. L'EUI-64 permet à un hôte de s'attribuer une adresse IPv6 64 bits unique sans configuration manuelle ni serveur DHCP. Lorsque EUI-64 est utilisé, l'adresse MAC 48 bits du périphérique est divisée en deux parties. Les 24 bits les plus à gauche de l'adresse MAC constituent les 24 bits les plus à gauche de l'adresse IPv6. Les 24 bits les plus à droite de l'adresse MAC constituent les 24 bits les plus à droite de l'adresse IPv6. Pour compléter l'adresse IPv6, EUI-64 insère la valeur hexadécimale FFFE au milieu.

Étape 8. Cliquez sur Apply. L'adresse IPv6 est configurée sur l'interface IPv6.

Remarque : cliquez sur IPv6 Interface Table pour afficher les interfaces IPv6 configurées.

Supprimer l'adresse IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Addresses lorsque le commutateur est en mode de couche 2 ou IP Configuration > Management and IP Interfaces > IPv6 Addresses lorsque le commutateur est en mode de couche 3. La page IPv6 Addresses s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case de l'interface que vous souhaitez supprimer.

Étape 3. Cliquez sur Delete. L'adresse IPv6 est supprimée.

Remarque : l'entrée revient à l'adresse par défaut une fois l'adresse IPv6 configurée supprimée.