Objectif

Une file d'attente est utilisée pour stocker le trafic jusqu'à ce que le commutateur soit libre de le traiter.  Chaque port/LAG du commutateur comporte quatre files d’attente d’entrée et quatre files d’attente de sortie.  Le taux de sortie est le taux auquel les paquets sont envoyés à partir du commutateur.  Une limite de débit de sortie peut être effectuée par file d'attente et par port. Cela signifie que le débit de sortie peut être limité pour chaque file d'attente spécifique sur chaque port du commutateur.  La mise en forme de sortie est une forme de limite de débit de sortie.  La mise en forme de sortie est utile lorsqu’une destination attend un flux de données fluide par opposition à des rafales de données irrégulières. Le commutateur peut limiter toutes les trames à l’exception des trames de gestion. Cet article explique comment configurer la mise en forme de sortie par file d'attente sur les commutateurs de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configurer la mise en forme de sortie par file

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue. La page Egress Shaping Per Queue s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Type d'interface, choisissez Port pour afficher une liste de ports ou choisissez LAG pour afficher une liste d'agrégations de liens et cliquez sur Go.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port/LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 5. Cliquez sur Edit pour modifier les paramètres.  La fenêtre Edit Egress Shaping Per Queue s'affiche :

Étape 6. Cliquez sur Port pour choisir un port spécifique ou sur LAG pour choisir une agrégation de liens (ensemble de ports).

Étape 7. Dans la liste déroulante Interface, sélectionnez le port/LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 8. Pour les files d'attente 1 à 4, cochez la case Enable pour chaque file d'attente que vous souhaitez activer la mise en forme de sortie.

Étape 10. Dans le champ Committed Information Rate (CIR), saisissez le débit maximal de données pouvant être envoyées en kilobits par seconde (kbits/s). La valeur est comprise entre 64 et 1000000 kbits/s.

Étape 11. Dans le champ Committed Burst Size (CBS), saisissez la taille de rafale maximale des données pouvant être envoyées en octets. La valeur est comprise entre 4 096 et 16762902 octets. CBS est la quantité de données qui peut être envoyée si une rafale de données dépasse le débit de données garanti.

Étape 12. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres, puis cliquez sur Close pour quitter la fenêtre Edit Egress Shaping Per Queue, ou cliquez sur Close pour ignorer les paramètres.

Copier la mise en forme de sortie par file

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Egress Shaping per Queue. La page Egress Shaping per Queue s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante Type d'interface, choisissez Port pour afficher une liste de ports ou choisissez LAG pour afficher une liste d'agrégations de liens et cliquez sur Go.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port/LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 5. Cliquez sur Copy Settings pour copier les paramètres du port/LAG sélectionné vers un autre port/LAG.  La fenêtre Copier les paramètres s'affiche :

Étape 6. Dans le champ Copy configuration, saisissez les ports/LAG vers lesquels vous souhaitez copier les paramètres du port sélectionné.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Close pour les ignorer.