Objectif

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est une adaptation du protocole NTP (Network Time Protocol) utilisé pour synchroniser les horloges des ordinateurs sur Internet. Il est important que les périphériques mis en réseau disposent d'un temps synchronisé afin de pouvoir effectuer efficacement des actions en temps réel les uns avec les autres. Pour ce faire, un serveur SNTP doit être ajouté au commutateur et une clé d'authentification SNTP doit être configurée. Une clé d'authentification permet à un périphérique de se synchroniser avec un serveur SNTP.

Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter un serveur SNTP, référez-vous à l'article Ajouter un serveur SNTP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Cet article explique comment configurer l'authentification SNTP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Authentification SNTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings > SNTP Authentication. La page SNTP Authentication s'ouvre :

Étape 2. Cochez Enable dans le champ SNTP Authentication pour exiger l'authentification d'une session SNTP entre le commutateur et un serveur SNTP.

Étape 3. Cliquez sur Apply.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter une clé d'authentification. La fenêtre Add SNTP Authentication s'affiche.

Étape 5. Saisissez le numéro utilisé pour identifier la clé d'authentification SNTP en interne dans le champ Authentication Key ID.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option correspondant au type de clé souhaité dans le champ Authentication Key (Clé d'authentification). Le serveur SNTP doit envoyer cette clé pour que le commutateur puisse s’y synchroniser.

· Défini par l'utilisateur (chiffré) : saisissez la clé au format chiffré.

· Défini par l'utilisateur (texte clair) — Saisissez la clé au format texte clair.

Étape 7. Cochez Enable dans le champ Trusted Key pour permettre au commutateur de recevoir des informations de synchronisation uniquement d'un serveur SNTP qui utilise la clé d'authentification définie.

Étape 8. Cliquez sur Apply. La clé d'authentification SNTP est configurée.