Objectif

Lorsqu’un commutateur reçoit un type de trame, il en fait une copie et l’envoie à tous les ports concernés ; cet exercice peut se terminer par une tempête de trafic. Si les tempêtes de trafic d’un commutateur ne sont pas contrôlées, elles peuvent mettre le commutateur hors service et éventuellement affecter toutes les fonctionnalités du réseau. Vous pouvez activer le contrôle des tempêtes dans votre commutateur, ce qui limite le nombre de trames qui entrent dans le commutateur. Lorsque la valeur de seuil est atteinte, le port est bloqué jusqu'à ce que le débit de trafic passe sous le seuil. Le port peut alors reprendre ses activités normales.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer le contrôle des tempêtes sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configurer le contrôle des tempêtes

Cette section explique comment configurer le contrôle des tempêtes sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Configurer le contrôle des tempêtes sur un seul port

Cette sous-section explique comment configurer le contrôle des tempêtes sur un seul port.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security>Storm Control. La page Storm Control s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez la case d'option du port sur lequel vous souhaitez activer le contrôle des tempêtes.

Étape 3. Cliquez sur Edit. La fenêtre Modifier le contrôle des tempêtes s'affiche.

Étape 4. Dans le champ Storm Control, cochez la case Enable.

Étape 5. Dans le champ Storm Control Rate Threshold, entrez le nombre de trames en kbits/s que vous voulez que le port gère.

Étape 6. Dans le champ Storm Control Mode, cliquez sur l'une des options suivantes :

· Unknown Unicast, Multicast & Broadcast : cliquez sur cette option si vous ne connaissez pas le type de trame que le port reçoit. Cette option applique le seuil à toutes les trames entrantes.

· Multicast & Broadcast : cliquez sur cette option pour que le commutateur applique uniquement le seuil aux trames de multidiffusion et de diffusion.

· Broadcast Only : cliquez sur cette option pour que le commutateur applique uniquement le seuil aux trames de diffusion.

Étape 7. Cliquez sur Apply.

Contrôle des tempêtes sur plusieurs ports

Cette sous-section explique comment appliquer une configuration de contrôle des tempêtes sur plusieurs ports.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security>Storm Control. La page Storm Control s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur le port dont vous souhaitez appliquer la configuration à plusieurs ports.

Étape 3. Cliquez sur Copier les paramètres. La fenêtre Copier les paramètres s'affiche.

Étape 4. Dans le champ Copier la configuration de l'entrée 6 (GE6) vers :, entrez les ports auxquels vous souhaitez appliquer la configuration de contrôle d'orage du port précédemment sélectionné. Vous pouvez entrer chaque port par numéro ou par nom de port (par exemple : 1, 2, 3 ou GE1, GE2, GE8) ou vous pouvez entrer une plage de ports par numéro ou par nom (par exemple : 7-10 ou GE7-GE10). Les numéros de port peuvent être séparés par des virgules.

Étape 5. Cliquez sur Apply.