Objectif

L'objectif de ce document est de configurer les alarmes sur le commutateur pour un événement qui doit être surveillé et alarmé par les administrateurs réseau. Un événement ascendant est déclenché lorsque le seuil ascendant est franchi. De même, un événement de chute est déclenché lorsque le seuil de chute est franchi.

Note: Les alarmes ne peuvent être configurées que si un événement RMON est configuré sur le commutateur. Pour plus d'informations sur la configuration d'un événement RMON, reportez-vous à l'article Événements RMON sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des alarmes RMON

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > RMON > Alarms. La page Alarmes s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une entrée d'alarme apparaît.

Note: Le champ Entrée d'alarme affiche le numéro de l'alarme actuellement configurée.

Étape 3. Cliquez sur un type d'interface dans le champ d'interface pour définir à quelle interface l'alarme est appliquée. Les options disponibles sont les suivantes :

· Port : cette option vous permet de choisir dans la liste déroulante Port le port que vous souhaitez affecter à une alarme d'événement.

· LAG : cette option vous permet de choisir dans la liste déroulante Groupe d'agrégation de liens (LAG) le port LAG que vous souhaitez affecter à une alarme d'événement. Un port LAG combine des interfaces individuelles en une seule liaison logique avec une bande passante plus élevée.

Étape 4. Choisissez dans la liste déroulante Nom du compteur le nom du compteur qui indique la base MIB (Management Information Base) à mesurer par l'alarme.

Note: Pour plus d'informations sur MIB, reportez-vous à l'article Configuration des vues SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Étape 5. Cliquez sur un exemple de méthode pour générer une alarme. Les options disponibles sont les suivantes :

· Absolute : cette option utilise les informations mesurées dans l'échantillon actuel pour générer l'alarme.

· Delta : cette option utilise la différence entre deux échantillons consécutifs pour générer l'alarme.

Étape 6. Saisissez le seuil ascendant dans le champ de seuil ascendant pour déclencher l'alarme du seuil ascendant.

Étape 7.  Choisissez dans la liste déroulante Rising Event l'événement que vous souhaitez exécuter lorsqu'un événement ascendant est déclenché.

Étape 8. Saisissez le seuil de chute dans le champ Falling threshold pour déclencher l'alarme de seuil de chute.

Note: Le seuil décroissant doit être inférieur au seuil croissant.

Étape 9. Choisissez dans la liste déroulante Falling Event l'événement que vous souhaitez exécuter lorsqu'un événement en chute est déclenché.

Étape 10. Cliquez sur l'alarme de démarrage à partir de laquelle vous préférez démarrer. Les options disponibles sont les suivantes :

· Alarme montante : cette option déclenche l'alarme de démarrage lors de l'événement montant.

· Falling Alarm : cette option déclenche comme alarme de démarrage l'événement de chute.

· Alarme montante et décroissante : cette option déclenche des événements ascendants et descendants.

Étape 11. Saisissez l'intervalle entre chaque alarme dans le champ Intervalle.

Étape 12. (Facultatif) Entrez le nom de l'utilisateur ou du système qui reçoit l'alarme.

Étape 13. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Étape 14. (Facultatif) Pour modifier une alarme actuelle, cochez la case de l'alarme que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.

Étape 15. (Facultatif) Pour supprimer une alarme actuelle, cochez la case de l'alarme que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.