Objectif

Par défaut, un commutateur géré de la gamme 300 ou 500 peut être configuré via l'utilitaire de configuration via un navigateur Web. Secure Shell (SSH) permet à l'administrateur de configurer le commutateur via une interface de ligne de commande (CLI) avec un programme tiers. En mode CLI via SSH, l'administrateur peut exécuter des configurations plus avancées dans une connexion sécurisée. Cet article explique comment activer le service SSH sur les commutateurs gérés de la gamme 300/500.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- Gamme Sx300 | 1.3.0.62 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx500 | 1.3.0.62 (Télécharger la dernière version)

Activer le service SSH

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > TCP/UDP Services. La page TCP/UDP Services s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case SSH Service pour activer l'accès de l'invite de commande des commutateurs via SSH.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour activer immédiatement le service SSH.

Visionner une vidéo connexe à cet article...

Cliquez ici pour consulter les autres discussions techniques (Tech Talks) de Cisco