Objectif

SNMP est un protocole utilisé pour gérer les périphériques réseau. Les droits d'accès dans SNMPv1 et SNMPv2 sont gérés par la définition des communautés. Un nom de communauté SNMP est une clé partagée entre la station de gestion SNMP et le périphérique. Cet article explique comment configurer les communautés SNMP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des communautés SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez SNMP > Communities. La page Communautés SNMP s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter des communautés apparaît.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir la station de gestion SNMP appropriée.

· All : tout périphérique IP peut accéder à la communauté SNMP.

· User Defined : l'adresse IP de la station de gestion peut accéder à la communauté SNMP.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option d'une version IP dans le champ IP Version. Les options disponibles sont les suivantes :

· version 6 : cette option vous permet d'entrer une adresse IPv6.

· version 4 : cette option vous permet de saisir une adresse IPv4.

Note: La case d'option IPv6 n'est disponible que si une adresse IPv6 est configurée dans le commutateur.

Étape 5. Si vous avez choisi la version 6 comme version d'adresse IP à l'étape 4, puis dans le champ IPv6 Address Type, cliquez sur le type de l'adresse IPv6. Les options disponibles sont les suivantes :

· Link Local : adresse IPv6 qui identifie uniquement les hôtes sur une liaison réseau unique.

· Global : adresse IPv6 accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 6. Si vous avez choisi Link Local comme type d'adresse IPv6, dans la liste déroulante Link Local Interface, sélectionnez l'interface appropriée.

Étape 7. Saisissez l'adresse IP de la station de gestion SNMP dans le champ IP Address (Adresse IP) si l'option User Defined (Défini par l'utilisateur) est sélectionnée à l'étape 3.

Étape 8. Saisissez le nom de communauté utilisé pour authentifier la station de gestion sur le périphérique dans le champ Community String.

Étape 9. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir le mode de communauté approprié :

· Basic : dans ce mode, il n'y a aucune connexion à un groupe. Les droits d'accès d'une communauté peuvent être configurés avec l'administrateur SNMP, en lecture seule ou en lecture/écriture.

· Avancé : dans ce mode, les droits d'accès d'une communauté sont définis par un groupe.

Note: Pour plus d'informations sur les groupes SNMP, reportez-vous à l'article Configuration de groupe SNMP (Simple Network Management Protocol) sur un commutateur géré de la gamme 300.

Étape 10. Si vous avez sélectionné Basic Mode Community à l'étape 9, cliquez sur la case d'option souhaitée pour choisir le mode d'accès approprié :

· Lecture seule : les utilisateurs ne peuvent lire que.

· Lecture Écriture : l'utilisateur peut lire et écrire.

· SNMP Admin — Tous les utilisateurs ont accès à la configuration de tous les périphériques et peuvent modifier la communauté.

Étape 11. (Facultatif) Cochez Nom de la vue pour voir la collection de sous-arborescences MIB (Management Information Base) dont l'accès est accordé si vous avez choisi le mode de base à l'étape 9.

Note: Pour plus d'informations sur les vues SNMP, reportez-vous à l'article Configuration de groupe SNMP (Simple Network Management Protocol) sur un commutateur géré de la gamme 300.

Étape 12. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Étape 13. (Facultatif) Pour modifier une communauté, cochez la case de la communauté que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.

Étape 14. (Facultatif) Pour supprimer une communauté, cochez la case de la communauté que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.