Objectifs

Certaines fonctionnalités, telles que la prise en charge de trames jumbo, nécessitent le redémarrage du commutateur ; cependant, lorsqu'un commutateur est redémarré, le fichier de configuration en cours est supprimé. Pour éviter la perte du fichier de configuration en cours, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page. Ceci enregistre le fichier de configuration en cours dans la configuration de démarrage.

Cet article explique comment redémarrer les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

· SG300-10PP

· SG300-10MPP

· SG300-28PP-R

· SG300-28SFP-R

· SF302-08MPP

· SF302-08PP

· SF300-24PP-R

· SF300-48PP-R

Version du logiciel

· 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R]

· 6.2.10.18 [Tous les autres dispositifs applicables]

Redémarrez

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Reboot. La page Reboot s'affiche :

Étape 2. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'heure de redémarrage du commutateur dans le champ Reboot.

· Immédiat : le commutateur redémarre immédiatement après avoir cliqué sur Reboot.

Date · : le commutateur redémarre à la date et à l'heure configurées. Choisissez le mois et la date de redémarrage du commutateur, ainsi que l'heure spécifique de redémarrage du commutateur ce jour-là.

· In : le commutateur redémarre après l'expiration de l'heure configurée. Choisissez le nombre de jours et d'heures que le commutateur attend pour redémarrer. Une fois cette durée fixe écoulée, le commutateur redémarre.

Étape 3. (Facultatif) Pour redémarrer le commutateur vers la configuration par défaut d'usine, cochez Restaurer les paramètres d'usine

Étape 4. (Facultatif) Pour effacer la configuration sur le commutateur après le redémarrage, cochez la case Effacer le fichier de configuration de démarrage.

Étape 5. Cliquez sur Redémarrer.

Remarque : la configuration automatique DHCP est activée par défaut dans les paramètres d'usine. Afin de redémarrer correctement le commutateur vers les paramètres d'usine par défaut, vous devez désactiver la configuration automatique DHCP pour que le commutateur ne télécharge pas automatiquement une configuration à partir d'un serveur local.  Reportez-vous à l'article Configuration automatique du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300 pour plus d'informations sur la configuration automatique DHCP.

La page Produit du commutateur de la gamme Cisco Business 300 contient des liens vers tous les articles et la documentation Cisco Business associés. Consultez la page relative aux commutateurs Cisco Business 300.