Objectif

Cet article vise à vous fournir toutes les étapes nécessaires pour configurer la détection de bouclage (LBD) à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI). Les étapes décrites sont exécutées dans un environnement Windows 10.

Introduction

Le but de LBD est de s'assurer que la protection est fournie contre les boucles en envoyant des paquets de protocole de boucle depuis les ports où LBD est activé. LBD fonctionne en diffusant des paquets de détection de bouclage périodiques. Lorsque le commutateur reçoit son propre paquet LBD, cela signifie qu’une boucle est détectée. Lorsqu'une boucle est découverte, le port qui a reçu le paquet LBD est placé en état d'arrêt. LBD peut détecter les boucles suivantes :

- Câble court : port qui boucle tout le trafic de réception.

- Boucle multiports directe : lorsque le commutateur est connecté à un autre commutateur où le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est désactivé.

- Boucle de segment N de la zone locale : le commutateur est connecté à un ou plusieurs segments de réseau local (LAN) qui ont une boucle.

Note: LBD est indépendant de STP. Bien que Spanning Tree fonctionne sur tous les commutateurs connectés au sein d'un réseau, LBD n'échange pas d'informations et ne prend pas en compte les trames de boucle provenant d'autres périphériques.

Périphériques pertinents

- Sx350

- SG350X

- SG350XG

- Sx550X

- SG550XG

Version du logiciel

- 2.2.5.x et versions ultérieures

Avant de configurer LBD via CLI

- Vérifiez que vous disposez d'un accès console à l'aide du câble série fourni avec le commutateur.

- Vérifiez que vous avez installé un logiciel pour l'accès à la console, par exemple (PuTTy).

Activer LBD

Étape 1. Une fois le câble série connecté à votre ordinateur et à l'arrière du commutateur, accédez au Gestionnaire de périphériques en appuyant sur l'icône Windows de votre clavier + X et cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Vérifiez quel port de communication (COM) est utilisé par votre connexion série.

Étape 2. Maintenant que vous connaissez le port COM, ouvrez PuTT et configurez les éléments suivants :

Dans cet exemple,

- Entrez COM6 comme ligne série

- Réglez la vitesse sur 12500

- Choisissez Type de connexion comme Série

Cliquez sur Open.

Étape 3. Pour accéder au mode de configuration globale du commutateur, saisissez ce qui suit.

switch336713#config t

Note: À n'importe quelle étape de configuration, en mode de configuration globale, vous pouvez choisir d'enregistrer vos paramètres de manière permanente. Pour ce faire, tapez do copy running-config startup-config et appuyez sur Entrée.

Étape 4. (Facultatif) Vous pouvez également activer LBD par interface. Dans ce cas, vous devez d'abord sélectionner l'interface à l'aide de la commande suivante.

switch336713(config)#interface te1/0/1

Note: Dans cet exemple, l'interface est le 1/0/1.

Étape 5. Pour activer LBD, saisissez ce qui suit.

switch336713(config)#loopback-detection enable

Étape 6. (Facultatif) Vous pouvez maintenant choisir de définir un intervalle LBD. Pour ce faire, entrez la commande suivante.

switch336713(config)#loopback-detection interval 45

Note: Dans cet exemple, le délai d'intervalle est défini sur 45 secondes. Un intervalle plus court permet une détection plus sensible mais consomme plus de ressources.

Conclusion

Vous avez maintenant appris les étapes d'activation de LBD sur vos commutateurs Small Business Sx350, SG350X, SG350XG, Sx550X ou SG550XG à l'aide de l'interface de ligne de commande. Pour plus d'informations sur nos commutateurs, consultez les liens suivants :

Fiche technique sur les commutateurs gérés de la gamme Cisco 350

Fiche technique sur les commutateurs administrables empilables de la gamme Cisco 550X

Guide d'administration

VIDÉO : Présentation de mGig sur les commutateurs de la gamme Cisco SMB 350 pour des performances exceptionnelles