Objectif

La commande ping est un utilitaire utilisé pour tester si un hôte distant peut être atteint et pour mesurer le temps de parcours total des paquets envoyés du commutateur à un autre périphérique. La commande ping est utile pour dépanner la connectivité réseau ou la bande passante. Cet article explique comment effectuer un test ping sur le commutateur empilable de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs Empilables Sx500

Version du logiciel

- 1.3.0.62

Test Ping sur un commutateur géré de la gamme Sx500

Étape 1. Connectez-vous à l’utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Ping. La page Ping s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Host Definition, indiquez si le périphérique hôte doit être spécifié par adresse IP ou par nom. Si vous cliquez sur Par nom, passez à l'étape 6.

- By Name : cliquez sur cette case d'option si vous souhaitez spécifier un nom d'hôte pour l'envoi de requêtes ping.

- By IP Address : cliquez sur cette case d'option si vous souhaitez spécifier une adresse IP pour l'envoi de requêtes ping.

Étape 3. Dans le champ IP Version, cliquez sur la case d’option Version 4 ou Version 6 en fonction du type d’adresse IP hôte (IPv4 ou IPv6). Passez à l'étape 7 si vous cliquez sur Version 4 dans ce champ.

Étape 4. Cliquez sur la version IP souhaitée dans le champ IP Version. Si IPv6 est sélectionné à l'étape 3, cliquez sur l'un des types d'options d'adresse IPv6.

- Link Local : l'adresse IPv6 identifie les hôtes sur une liaison réseau unique. Une adresse link-local n'est pas routable et ne peut être utilisée que pour la communication sur le réseau local.

- Global : l'adresse IPv6 est un type de monodiffusion IPv6 global visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 5. Si le type d’adresse IPv6 Link Local est sélectionné, choisissez l’interface sur laquelle il est reçu dans la liste déroulante Link Local Interface. Vous pouvez voir les préfixes de toutes les interfaces disponibles dans la liste. Le préfixe par défaut est FE80, qui est une interface locale non routable.

Étape 6. Dans le champ Host IP Address/Name, saisissez l'adresse IP du périphérique pour lequel vous voulez envoyer une requête ping si vous avez sélectionné By IP address à l'étape 2 ou le nom d'hôte du périphérique si vous avez sélectionné By Name à l'étape 2.

Étape 7. Dans le champ Ping Interval, choisissez la durée d’attente du système entre les paquets ping. Cliquez sur Use Default pour choisir la valeur par défaut, qui est 2000 ms. Sinon, cliquez sur Défini par l'utilisateur et entrez la longueur souhaitée, qui doit être limitée entre 0 et 65535 ms.

Étape 8. Dans le champ Nombre de requêtes ping, choisissez le nombre de fois où exécuter l’opération ping. Cliquez sur Use Default pour choisir la valeur par défaut, qui est 4. Sinon, cliquez sur User Defined et entrez le nombre souhaité, qui doit être limité entre 0 et 65535.

Étape 9. Cliquez sur Activate Ping pour envoyer une requête ping à l’hôte.

Les résultats sont affichés dans la zone Ping Counters and Status :

- Number of Sent Packets : indique le nombre total de paquets envoyés à l'hôte ou le nombre de requêtes ping.

- Number of Received Packets : indique le nombre total de paquets reçus par l'hôte.

- Packets Lost : indique le pourcentage de perte de paquets ou le rapport entre les paquets reçus et les paquets envoyés.

- Minimum Round Trip Time : indique le temps minimal pris par une trame pour un aller-retour (aller-retour).

- Maximum Round Trip Time : indique le temps maximal pris par une trame pour un aller-retour (aller et retour).

- Average Round Trip Time : indique la moyenne du temps passé par toutes les trames pour un aller-retour.

- Status : indique si la requête ping a réussi ou non. Si l’hôte ne reçoit pas un seul paquet, cela est considéré comme une panne.