Objectifs

Les paramètres de compte utilisateur sont utilisés pour gérer (ajouter, modifier et supprimer) les utilisateurs qui ont accès à l'utilitaire de configuration Web du périphérique. Dans les situations où le mot de passe administrateur est perdu ou oublié, l'option du service de récupération de mot de passe vous aide à réinitialiser le mot de passe.

Cet article explique comment configurer et gérer les comptes d'utilisateurs et comment activer le service de récupération de mot de passe sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Version du logiciel

- v 1.2.7.76

Configuration du compte d'utilisateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > User Accounts. La page Comptes d'utilisateurs s'ouvre :

Récupération de mot de passe

Étape 1. Cochez la case Activer pour activer le service de récupération de mot de passe sur le commutateur. Lorsque cette option est activée, un utilisateur final physiquement connecté au port de console peut entrer dans le menu de démarrage et démarrer le processus de récupération de mot de passe. Une fois le processus terminé, l'utilisateur est autorisé à se connecter au périphérique sans authentification par mot de passe.

Étape 2. Cliquez sur Apply.

Ajouter des utilisateurs

Étape 1. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un utilisateur. La fenêtre Ajouter un compte d'utilisateur apparaît :

Étape 2. Saisissez le nom d'utilisateur du nouvel utilisateur dans le champ User Name (Nom d'utilisateur). Le nom d'utilisateur peut contenir des caractères alphanumériques.

Étape 3. Saisissez le mot de passe dans le champ Password (Mot de passe).  Le mot de passe peut contenir des caractères alphanumériques et spéciaux.

Étape 4. Saisissez le même mot de passe dans le champ Confirmer le mot de passe.

Note: Les deux mots de passe doivent être identiques.

Le compteur de puissance du mot de passe indique la force du mot de passe, qu'il soit minimal, faible ou fort.

Étape 5. Sélectionnez la case d'option à laquelle le niveau utilisateur doit être attribué via l'interface de ligne de commande (CLI).

- Accès CLI en lecture seule (1) : le nombre 1 indique le niveau de privilège dans lequel il permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes en mode d'exécution utilisateur et également des commandes au niveau 0. Le niveau 0 permet à l'utilisateur d'exécuter les commandes help, enable, disable et exit.

- Accès CLI en lecture/écriture limitée (7) : le nombre 7 indique le niveau de privilège dans lequel il permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes show en mode d'exécution privilégié plus les commandes aux niveaux 1 et 0.

- Accès à la gestion en lecture/écriture (15) : le nombre 15 indique le niveau de privilège le plus élevé dans lequel il permet à l'utilisateur d'exécuter des commandes de support et d'attribuer des privilèges aux commandes.

Étape 6. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

L'utilisateur est ajouté dans la table Compte d'utilisateur.

Modifier les utilisateurs

Étape 1. Vérifiez l'utilisateur souhaité qui doit être modifié. Cliquez sur Modifier pour modifier les informations de compte utilisateur. La fenêtre Modifier le compte d'utilisateur apparaît :

Étape 2. Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste déroulante Nom d'utilisateur.

Économiseur de temps : Suivez les étapes 3 à 5 de la section Ajouter des utilisateurs ci-dessus.

Étape 3. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Supprimer des utilisateurs

Étape 1. Vérifiez l'utilisateur souhaité qui doit être supprimé. Cliquez sur Delete.

L'utilisateur souhaité est supprimé de la table des comptes d'utilisateurs.