Objectif

Les modifications apportées à la configuration du périphérique réseau sont enregistrées dans la configuration en cours (mémoire volatile) et sont supprimées une fois le périphérique réseau redémarré. Pour conserver ces configurations, la configuration en cours doit être copiée dans la configuration initiale (mémoire non volatile) ou enregistrée sur un autre périphérique.

Cet article explique comment afficher les différents fichiers de configuration système et comment copier/enregistrer les fichiers de configuration. Il fournit également un rapport sur le moment où les fichiers ont été créés ou modifiés et sur la façon d'effacer le fichier de configuration de démarrage sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

Version du logiciel

- 1.3.0.62

Afficher les propriétés du fichier de configuration

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > File Management > Configuration Files Properties. La page Propriétés des fichiers de configuration s'ouvre :

- La configuration miroir est la copie de la configuration en cours effectuée par le commutateur. Le système ne peut copier la configuration initiale que dans la configuration miroir. Si le commutateur est redémarré, la configuration en miroir est rétablie par défaut. Il agit de la même manière que la configuration de sauvegarde. Cela permet la création automatique de fichiers de configuration miroir. La copie de la configuration en cours repose sur trois conditions : le commutateur fonctionne 24 heures en continu ; si aucune modification de configuration n'a été apportée à la configuration en cours pendant 24 heures ; troisièmement, si la configuration initiale est identique à la configuration en cours. Il est activé par défaut.

Étape 2. (Facultatif) Afin d'arrêter les fichiers de configuration miroir créés automatiquement, décochez la case Activer dans le champ Configuration miroir automatique.

La table des fichiers de configuration contient les informations suivantes.

- Nom du fichier de configuration : affiche les différents fichiers de configuration système, tels que Configuration de démarrage et Configuration en cours.

- Configuration de démarrage : configuration utilisée lors du démarrage ou du redémarrage du commutateur.

- Configuration en cours : configuration en cours sur le commutateur stockée dans la mémoire volatile.

- Creation Time : affiche la date et l'heure les plus récentes du fichier modifié.

Effacer le fichier de configuration

Étape 1. Cochez la case souhaitée dans la table des fichiers de configuration pour effacer le fichier de configuration souhaité.

Étape 2. Cliquez sur Effacer les fichiers pour effacer les fichiers de configuration de démarrage et de sauvegarde.

Copier/enregistrer le fichier de configuration

Lorsque vous cliquez sur Apply dans une fenêtre quelconque, les modifications apportées aux paramètres de configuration du commutateur sont appliquées uniquement à la configuration en cours qui peut être perdue une fois le commutateur redémarré. Il est donc très important de copier le fichier de configuration en cours dans un autre fichier de configuration.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > File Management > Copy/Save Configuration. La page Copier/Enregistrer la configuration s'ouvre avec les paramètres par défaut :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Nom du fichier source pour choisir le fichier de configuration à copier. Les fichiers de configuration disponibles sont les suivants :

- Configuration en cours : la configuration en cours sur le commutateur se trouve dans la mémoire volatile.

- Configuration de démarrage : configuration utilisée lors du démarrage ou du redémarrage du commutateur.

- Configuration de la sauvegarde : la configuration enregistrée dans la mémoire non volatile peut être utilisée si la configuration initiale et en cours est écrasée.

- Configuration miroir : si la configuration en cours n'est pas modifiée pendant au moins 24 heures, elle est automatiquement enregistrée dans la configuration miroir et un message journal est généré avec le niveau de gravité d'événement approprié.

Étape 3. Dans le champ Nom du fichier de destination, cliquez sur la case d'option Configuration du fichier souhaitée pour indiquer où les fichiers de configuration du champ Nom du fichier source doivent être écrasés.

Note: Le champ Données sensibles est activé lorsque la configuration de sauvegarde est sélectionnée à l'étape 3.

Secure Sensitive Data (SSD) est une architecture qui fournit une protection aux données sensibles sur un périphérique, telles que les mots de passe et les clés. SSD permet également la sauvegarde et le partage sécurisés des fichiers de configuration qui contiennent des données sensibles. Pour configurer les règles SSD, reportez-vous à l'article Setup Secure Sensitive Data Management Rules on SG500x Series Stackable Switches.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Données sensibles pour définir la manière dont les données sensibles doivent être enregistrées dans le processus de sauvegarde.

- Exclure : les données sensibles ne sont pas enregistrées dans la configuration de sauvegarde.

- Encrypted : les données sensibles sont enregistrées sous forme cryptée uniquement.

- Texte clair : les données sensibles sont enregistrées en texte clair uniquement.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Étape 6. Click OK.

Étape 7. (Facultatif) Les modifications de configuration sont enregistrées dans la configuration en cours par défaut et si le commutateur est redémarré, toute la configuration en cours sera perdue. Par conséquent, afin de notifier cela à l'utilisateur, l'icône d'enregistrement clignote toujours en haut à droite de l'utilitaire Web du commutateur. Pour désactiver le clignotement de l'icône de sauvegarde, cliquez sur Désactiver le clignotement de l'icône de sauvegarde mais il n'est pas recommandé.