Objectif

Le commutateur empilable de la gamme Sx500 vous permet de stocker plusieurs images de micrologiciel. L'une des images est identifiée comme étant l'image active et les autres sont identifiées comme étant des images inactives. Si le micrologiciel du commutateur est mis à niveau, la nouvelle image est ajoutée au répertoire de l'image. Cependant, le commutateur utilise l'image active actuelle (l'ancienne version) jusqu'à ce que l'état de la nouvelle image soit changé en image active. Cet article explique comment sélectionner l'image active sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Pour les commutateurs empilables, l'image active est indiquée par chaque unité de pile.Note:

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Sélection de l'image active

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > File Management > Active Image. La page Image active s'ouvre :

Le champ Numéro de version de l'image active affiche la version active actuelle du micrologiciel que le périphérique utilise.Note:

Étape 2. Sélectionnez le dernier micrologiciel à utiliser dans la liste déroulante Active Image Version Number After Reboot.

Note: Les images du micrologiciel sont automatiquement ajoutées lorsque vous installez une nouvelle mise à niveau du micrologiciel. Reportez-vous à l'article Mettre à niveau le micrologiciel via HTTP/HTTPS sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 pour obtenir des informations détaillées sur la mise à niveau du micrologiciel.

Étape 3. Cliquez sur Apply.