Objectif

La qualité de service (QoS) permet de garantir un traitement préférentiel au trafic réseau fluide et au trafic prioritaire. La classification du trafic est effectuée par une liste de contrôle d'accès (ACL) et seul le trafic qui répond aux critères de la liste de contrôle d'accès est soumis à la classification QoS.

Le mode QoS Basic permet de définir un domaine spécifique dans le réseau comme fiable. Dans ce domaine, les paquets sont marqués avec la valeur VPT (VLAN Priority Tag) 802.1p dans la couche 2 et la valeur DSCP (Differentiated Service Code Point) pour IPv4 ou la valeur TC (Traffic Class) pour IPv6 dans la couche 3. Les noeuds de ce domaine utilisent ces champs pour affecter des paquets à une file d'attente de sortie spécifique. Il est recommandé de désactiver le mode approuvé aux ports où les valeurs CoS/802.1p et/ou DSCP des paquets entrants ne sont pas fiables. Sinon, les performances de votre réseau risquent d'être affectées. Ce document explique comment configurer les paramètres globaux sur le mode QoS Basic sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des paramètres globaux en mode QoS de base

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Quality of Service > QoS Basic Mode > Global Settings. La page Paramètres globaux s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Trust Mode, cliquez sur l'une des valeurs définies dans les champs suivants :

Note: Si un niveau CoS de paquet et une balise DSCP sont mappés à des files d'attente distinctes, le mode Trust détermine la file d'attente à laquelle le paquet est affecté. Le champ Remplacer le DSCP en entrée est également visible, uniquement lorsque l'une des deux dernières options est cliquée.

· CoS/802.1p — Cliquez sur cette option si vous voulez que le trafic soit mappé aux files d'attente en fonction du champ VLAN Priority Tag (VPT) dans la balise VLAN, ou en fonction de la valeur CoS/802.1p par défaut par port (s'il n'y a pas de balise VLAN sur le paquet entrant). Reportez-vous à l'article intitulé Configuration of CoS/802.1p to Queue Mapping on Sx500 Series Stackable Switchespour plus de détails sur le mappage du DSCP à la file d'attente.

· DSCP : cliquez sur cette option si vous souhaitez que tout le trafic IP soit mappé aux files d'attente en fonction du champ DSCP (Differentiated Services Code Point) de l'en-tête IP. Reportez-vous à l'article intitulé Map Differentiated Services Code Point to Queue on Sx500 Series Stackable Switches pour plus de détails sur le mappage du DSCP à la file d'attente. Si le trafic n'est pas du trafic IP, il est mappé à la file d'attente du meilleur effort.

· CoS/802.1p-DSCP — Cliquez sur cette option si vous souhaitez choisir des règles CoS/802.1p ou des règles DSCP, selon la valeur définie.

Étape 3. Dans le champ Remplacer le DSCP d'entrée, cochez la case Activer pour remplacer les valeurs DSCP d'origine dans les paquets entrants avec les nouvelles valeurs basées sur la table de remplacement DSCP.

Note: Lorsque Override Inbound DSCP est activé, le commutateur utilise les nouvelles valeurs DSCP pour la mise en file d'attente de sortie. Il remplace également les valeurs DSCP d'origine dans les paquets par les nouvelles valeurs DSCP.

Étape 4. Si Remplacer le DSCP d'entrée est activé, cliquez sur DSCP Override Table pour reconfigurer le DSCP. La fenêtre DSCP Override apparaît.

Étape 5. Choisissez la valeur DSCP appropriée dans la liste déroulante. Les valeurs sont comprises entre 0 et 63. Ces valeurs dépendent de la configuration des fournisseurs de services. En règle générale, plus la valeur DSCP est élevée, plus la priorité est élevée.

· DSCP In : cette colonne affiche la valeur DSCP du paquet entrant qui doit être mappé à une autre valeur.

· DSCP Out : sélectionnez une option pour indiquer le mappage de la valeur sortante. Par défaut, les entrées DSCP et les sorties DSCP sont identiques.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications dans la table de remplacement DSCP.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications dans la page Global Settings. Le fichier de configuration en cours est mis à jour avec les nouvelles valeurs DSCP.