Objectif

IPv6 est le protocole Internet conçu pour remplacer IPv4 afin de permettre l'allocation de davantage d'adresses IP. Les interfaces du commutateur géré de la gamme Sx500 sont initialement configurées pour être connectées aux périphériques IPv4. Ces interfaces peuvent être reconfigurées pour autoriser IPv6.

Les configurations suivantes doivent être effectuées avant la configuration d'IPv6 :

1. Indiquez si la configuration d'interface IPv6 doit fonctionner en mode de couche 2 ou de couche 3. Reportez-vous à l'article Stack Settings on Sx500 Series Stackable Switches pour cette configuration.

2. Créer un VLAN si le VLAN est choisi pour l'affectation de l'interface IPv6, cette configuration se trouve dans l'article Création de VLAN sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

3. Configurez le tunnel IPv6. Si le tunnel ISATAP est choisi pour l'affectation de l'interface IPv6, un tunnel IPv6 doit être configuré. Ceci se trouve dans l'article Configuration du tunnel IPv6 sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

4. Configurez la configuration globale IPv6, nécessaire pour spécifier l'intervalle de temps des messages d'erreur générés par ICMPv6. Ceci se trouve dans l'article IPv6 Global Configuration on Sx500 Series Stackable Switches.

5. Configurez l'interface IPv6, qui est traitée dans cet article.

Dans un scénario en temps réel, certaines des configurations prennent en charge IP version 6. La configuration présentée dans cet article doit donc être effectuée pour que les autres configurations fonctionnent. Un exemple de configuration prenant en charge IPv6 peut être SNMP Communities Configuration.

Cet article explique comment configurer des interfaces IPv6 sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration de l'interface IPv6

Ajouter une interface IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Interface pour le mode de couche 2 ou choisissez IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface pour le mode de couche 3. La page Interfaces IPv6 s'ouvre :

Note: Les chemins de navigation des modes de couche 2 et de couche 3 sont différents, mais la configuration est identique pour les deux modes.

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle interface dans la table d'interfaces IPv6. La fenêtre Add IPv6 Interface s'affiche.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option souhaitée pour le port, le LAG, le VLAN ou le tunnel ISATAP sur lequel configurer IPv6 à partir du champ IPv6 Interface.

· Unit/Slot and Port : sélectionnez l'unité dans la pile et le numéro de logement (1 ou 2). L'unité est 1 pour les modèles autonomes. L'unité représente la position du commutateur dans la pile et le logement numéro 1 identifie les périphériques SG500 ou SG500X tandis que le logement numéro 2 identifie les périphériques SF500. Sélectionnez le port pour lequel vous souhaitez configurer dans la liste déroulante Port.

· LAG : il peut être utilisé pour utiliser plusieurs ports en tant que port unique lors de la connexion à des périphériques.

· VLAN : il peut être configuré via un VLAN dont le périphérique fait partie.

· ISATAP — Il active l'encapsulation de paquets IPv6 dans les paquets IPv4 pour la transmission sur les réseaux IPv4. IPv6 ne peut pas être configuré directement sur une interface de tunnel ISATAP. Dans ce cas, la configuration initiale consiste à configurer le tunnel IPv6.

Étape 4. Saisissez le nombre de messages de sollicitation consécutifs qui sont envoyés au commutateur pendant que la détection des adresses en double (DAD) est exécutée sur les adresses IPv6 de monodiffusion de l'interface dans le champ Number of DAD Attempts. Les interfaces IPv6 vous permettent de configurer le DAD, qui passe par les adresses IPv6 de monodiffusion pour déterminer si une adresse IPv6 nouvellement reconnue est unique avant que l'adresse IPv6 ne soit attribuée. Si 0 est entré dans ce champ, le traitement DAD est désactivé sur l'interface spécifiée. La valeur par défaut, 1, indique qu'une seule transmission sans transmission de suivi.

Étape 5. (Facultatif) Cochez Enable pour activer la configuration automatique des adresses à partir du serveur DHCP dans le champ IPv6 Address Auto Configuration. Si cette option est activée, le commutateur prend en charge la configuration automatique des adresses IP locales et globales à partir de l'annonce de routeur IPv6 reçue sur l'interface. Si la configuration automatique n'est pas activée, une adresse IPv6 doit être définie, comme indiqué dans la sous-section Attribuer une adresse IPv6 à une interface de l'article.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur Enable dans le champ Send ICMPv6 Messages pour générer des messages de destination inaccessibles. Il faut pour cela procéder à la configuration globale IPv6 initiale.

Étape 7. Cliquez sur Apply. L'IPv6 est activé sur l'interface particulière.

Étape 8. Cliquez sur Table d'adresses IPv6 pour attribuer manuellement des adresses IPv6 à l'interface. Cette configuration se trouve dans la section « Attribuer une adresse IPv6 à une interface » de l'article.

Modifier la configuration d'interface IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Interface pour le mode de couche 2 ou choisissez IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface pour le mode de couche 3. La page IPv6 Interface s'ouvre :

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Modifier. La fenêtre Edit IPv6 Interface s'affiche.

Étape 3. Modifiez les champs souhaités. La description des champs se trouve dans les étapes 3 à 6 de la section « Configuration de l'interface IPv6 » de l'article.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour appliquer les modifications.

Supprimer la configuration d'interface IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Interface pour le mode de couche 2 ou choisissez IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface pour le mode de couche 3.

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Supprimer. L'entrée est supprimée :

Attribuer une adresse IPv6 à une interface

Ajouter une adresse IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Addresses pour le mode de couche 2 ou choisissez IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses pour le mode de couche 3. La page IPv6 Address s'ouvre :

Note: Les adresses suivantes sont configurées automatiquement sur les interfaces IPv6 régulières.

· les adresses locales de liaison qui utilisent l'ID d'interface au format EUI-64 en fonction de l'adresse MAC d'un périphérique.

· Toutes les adresses de multidiffusion locales de liaison de noeud (FF02::1)

· adresse de multidiffusion de noeud sollicité (format FF02::1:FFxx:xxxx)

Étape 2. Choisissez le nom de l'interface dans la liste déroulante Nom de l'interface égal à dans le champ Filtre et cliquez sur Aller. L'interface s'affiche dans la table d'interface IPv6.

Étape 3. Cliquez sur Add en bas de la table d'adresses IPv6 pour ajouter une adresse IPv6. La fenêtre Adresses IPv6 apparaît.

Remarque : le champ IPv6 Interface affiche l'interface souhaitée.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option du type d'adresse IPv6.

Liaison · locale : l'adresse IPv6 identifie de manière unique les hôtes sur une liaison réseau unique. Une adresse link-local n’est pas routable et ne peut être utilisée que pour la communication sur le réseau local. Si une adresse link-local existe sur l'interface, cette entrée remplace l'adresse dans la configuration.

· Global : l'adresse IPv6 est un type IPv6 de monodiffusion global visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 5. Saisissez l'adresse de la nouvelle adresse IPv6 dans le champ IPv6 Address. Le commutateur prend en charge une interface IPv6. Le commutateur peut attribuer 128 adresses (y compris les adresses de liaison locale et de multidiffusion par défaut) sur une interface IPv6. Chaque adresse doit être une adresse IPv6 valide au format hexadécimal, à l'aide de valeurs de 16 bits séparées par des deux-points. La première image montre l'adresse IPv6 locale de la liaison et la seconde l'adresse IPv6 globale.

Note: Si vous choisissez Link Local comme type d'adresse IPv6, passez à l'étape 8.

Étape 6. Entrez la longueur du préfixe IPv6 global. Cette valeur peut être comprise entre 3 et 128 et indique le numéro des bits contigus de haut niveau de l’adresse qui constituent le préfixe (partie réseau de l’adresse).

Étape 7. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ EUI-64 pour utiliser le paramètre EUI-64 pour identifier la partie ID d'interface de l'adresse IPv6 globale à l'aide du format EUI-64 pour l'adresse MAC d'un périphérique.

Étape 8. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont appliqués et affichés pour chacune des configurations ajoutées dans les trois dernières images.

Étape 9. Cliquez sur Table d'interface IPv6 pour accéder à la page Interface IPv6. Cette configuration se trouve dans la section « Configuration de l'interface IPv6 » de l'article.

Supprimer une adresse IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Addresses pour le mode de couche 2 ou choisissez IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses pour le mode de couche 3. La page IPv6 Address s'affiche.

Étape 2. Vérifiez l'entrée souhaitée et cliquez sur Supprimer. L'entrée est supprimée.