Objectif

La page VLAN to Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Instance vous permet de mapper chaque VLAN à une instance Multiple Spanning Tree (MSTI). Pour que les périphériques se trouvent dans la même région, ils doivent avoir le même mappage de VLAN aux MSTI. Pour les VLAN qui ne sont pas particulièrement mappés à l'une des instances MSTP, le commutateur les mappe automatiquement à l'instance Core et Internal Spanning Tree (CIST). L'instance CIST est l'instance MSTP de 0.

Cet article explique les étapes du mappage des VLAN aux MSTI.

Périphériques pertinents

- Commutateur Géré Empilable Sx500

Version du logiciel

- v 1.2.7.76

Paramètres d'instance VLAN à MSTP

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > VLAN to MSTP Instance. La page VLAN to MSTP Instance s'ouvre.

Note: La même instance MSTP peut être mappée à plusieurs VLAN, mais chaque VLAN ne peut avoir qu'une seule instance MSTP associée. Il contient les champs suivants :

- ID d'instance MSTP : toutes les instances MSTP sont affichées.

- VLAN : tous les VLAN appartenant aux instances MSTP sont affichés.

Étape 2. Pour ajouter un VLAN à une instance MSTP, cliquez sur la case d'option de l'instance MSTP et cliquez sur Modifier. La page Edit MSTP Instance to VLAN s'ouvre.

Étape 3. Choisissez l'instance MSTP dans la liste déroulante ID d'instance MSTP.

Étape 4. Entrez les VLAN qui doivent être mappés à cette instance MSTP.

Étape 5. Activez la case d'option Add pour ajouter le VLAN à l'instance MSTP. Cliquez sur la case d'option Remove pour supprimer VLAN à instance MSTP.

Étape 6. Cliquez sur Apply par lequel les mappages VLAN MSTP sont définis et la configuration en cours est mise à jour.