Objectif

Le LAG (Link Aggregation Group) multiplie la bande passante, augmente la flexibilité des ports et assure la redondance des liaisons entre deux périphériques. Le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) fait partie de la spécification IEEE (802.3az) qui peut contrôler le regroupement de plusieurs ports physiques ensemble pour former un seul canal logique (LAG). L'équilibrage de charge du trafic sur les ports membres actifs d'un LAG est géré par une fonction de distribution basée sur le hachage qui distribue le trafic de monodiffusion et de multidiffusion en fonction des informations d'en-tête de paquet de couche 2 ou 3. LACP permet de former un seul LAG en regroupant de nombreux ports physiques. Il est également responsable de la multiplication de la bande passante, de l'augmentation de la flexibilité des ports et de la redondance des liaisons entre deux périphériques. De plus, cela permet de modifier la vitesse du LAG, l'annonce, le contrôle de flux, ainsi que la protection qui peut être facilement identifiée dans le tableau des paramètres du LAG.

Ce document explique comment configurer l'algorithme d'équilibrage de charge, la gestion LAG et les paramètres LAG sur un commutateur.

Note: Pour obtenir des instructions sur la configuration du LAG sur un commutateur via l'interface de ligne de commande (CLI), cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

- Commutateurs De La Gamme Sx350X

- Commutateurs De La Gamme Sx550X

Version du logiciel

- v2.3.5.63 (Sx350X et Sx550X)

- v1.4.9.4 (Sx500)

Procédure de gestion LAG

Configurer l'algorithme d'équilibrage de charge

Les étapes de ce document sont exécutées en mode d'affichage avancé à l'aide du SG550X-24. Pour passer en mode d'affichage avancé, accédez au coin supérieur droit et sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Mode affichage.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Port Management > Link Aggregation > LAG Management. La page LAG Management s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur l'une des cases d'option suivantes pour l'algorithme d'équilibrage de charge. Dans cet exemple, nous allons configurer l'adresse IP/MAC comme notre algorithme d'équilibrage de charge.

- Adresse MAC : effectue l'équilibrage de charge en fonction des adresses MAC source et de destination sur tous les paquets.

- Adresse IP/MAC : effectue l'équilibrage de charge par les adresses IP source et de destination sur les paquets IP, et par les adresses MAC source et de destination sur les paquets non IP.

Étape 3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour appliquer les modifications. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.

Modifier la gestion LAG

Étape 1. Pour définir le port membre ou candidat dans la section Table de gestion des LAG, cliquez sur le bouton radio correspondant au LAG à configurer.

Les descriptions des champs de la table de gestion LAG sont les suivantes :

- LAG - Les LAG sont affichés dans la colonne.

- Nom : le nom du LAG configuré est affiché dans la colonne.

- LACP - Indique si LACP est activé ou désactivé sur le LAG particulier.

- État de la liaison - Indique si le LIEN du LAG est actif ou désactivé.

- Membre actif - Affiche le membre qui se trouve dans le champ et qui est actif dans le jeu configuré.

- Membre de secours - Affiche les membres configurés pour les membres du LAG qui sont en veille.

Étape 2. Cliquez sur Modifier... pour modifier le LAG.

Étape 3. (Facultatif) Choisissez le numéro LAG dans la liste déroulante LAG.

Étape 4. Entrez un nom pour le LAG dans le champ LAG Name.

Étape 5. Cochez Activer dans le champ LACP du LAG sélectionné. Cela en fait un LAG dynamique. Ce champ ne peut être activé qu'après avoir déplacé un port vers le LAG dans le champ suivant.

Étape 6. Choisissez l'unité du commutateur dans le champ Unité qui affiche le membre d'empilage pour lequel les informations LAG sont définies.

Étape 7. Déplacez les ports qui doivent être affectés au LAG de la liste des ports vers la liste des membres du LAG. Jusqu'à huit ports par LAG statique et 16 ports par LAG dynamique peuvent être attribués. L'unité/emplacement choisi et la liste des ports sont ajoutés à la liste des membres LAG. Dans cet exemple, nous allons sélectionner GE1 et GE2.

Étape 8. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications dans la page Edit LAG Membership.

Note: Le LAG doit également être configuré sur l’autre commutateur. Si le LAG n'est pas configuré sur l'autre commutateur, l'état de liaison sera Link Down et les ports que vous avez configurés seront dans le champ Standby Member.

Configuration des paramètres LAG

La procédure de configuration suivante vous aide non seulement à configurer le LAG, mais également à réactiver le LAG suspendu.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Port Management > Link Aggregation > LAG Settings. La page LAG Settings s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur le LAG à modifier.

Étape 3. Cliquez sur Modifier pour modifier ce LAG.

Étape 4. La fenêtre Modifier les paramètres du LAG apparaît. Choisissez le numéro d'ID LAG dans la liste déroulante LAG.

Étape 5. Dans le champ Description, saisissez le nom du LAG ou un commentaire pour identification. Le champ Type LAG affiche le type de port qui comprend le LAG.

Étape 6. Sélectionnez le LAG à activer ou désactiver administrativement dans le champ Statut administratif. Le champ État opérationnel indique si le LAG fonctionne actuellement.

Étape 7. Cochez la case Enable dans le champ Link Status SNMP traps si vous souhaitez activer la génération d'interruptions SNMP notifiant les modifications apportées à l'état de liaison des ports dans le LAG. Les déroutements SNMP d'état de liaison sont activés par défaut.

Étape 8. (Facultatif) Dans le champ Plage de temps, cochez la case Activer pour activer la plage de temps pendant laquelle le port est à l'état actif. Lorsque la plage de temps n'est pas active, le port est arrêté. Si une plage de temps est configurée, elle n'est effective que lorsque le port est administrativement actif. La plage de temps n'est pas activée par défaut. Dans cet exemple, nous allons désactiver la plage de temps.

Note: Ce champ peut varier en fonction du modèle de commutateur que vous utilisez.

Étape 9. (Facultatif) Si la plage de temps a été activée à l'étape précédente, sélectionnez le profil qui spécifie la plage de temps dans le champ Nom de la plage de temps. Si aucune plage de temps n'est encore définie, cliquez sur Modifier pour accéder à la page Plage de temps.

Note: La plage de temps doit être activée pour sélectionner un nom de plage de temps.

Étape 10. Cochez la case Activer dans le champ Négociation automatique administrative pour activer ou désactiver la négociation automatique sur le LAG. La négociation automatique est un protocole entre deux partenaires de liaison qui permet à un LAG d'annoncer sa vitesse de transmission et son contrôle de flux à son partenaire (le contrôle de flux par défaut est désactivé). Le champ Négociation automatique opérationnelle affiche les paramètres de négociation automatique.

Note: Il est recommandé de maintenir la négociation automatique activée des deux côtés d'une liaison agrégée, ou désactivée des deux côtés, tout en s'assurant que les vitesses de liaison sont identiques.

Étape 11. (Facultatif) Si la négociation automatique administrative est désactivée à l'étape précédente, sélectionnez la vitesse administrative. La vitesse du LAG opérationnel affiche la vitesse actuelle à laquelle le LAG fonctionne.

Les vitesses disponibles sont les suivantes :

- 10 M

- 100 M

- 1 000 M

Note: La vitesse peut varier en fonction du modèle de votre commutateur.

Étape 12. Dans le champ Annonce administrative, vérifiez les capacités à annoncer par le LAG. L'annonce opérationnelle affiche l'état de l'annonce administrative. Le LAG annonce ses capacités à son LAG voisin pour démarrer le processus de négociation. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Capacité maximale - Toutes les vitesses LAG et les deux modes duplex sont disponibles.

- 10 Full - Le LAG annonce une vitesse de 10 Mbits/s et le mode est full duplex.

- 100 Full - Le LAG annonce une vitesse de 100 Mbits/s et le mode est full duplex.

- 1000 Full - Le LAG annonce une vitesse de 1 000 Mbits/s et le mode est full duplex.

Étape 13. Sélectionnez l'une des options du champ Contrôle de flux administratif. Le contrôle de flux est une fonctionnalité qui permet au périphérique récepteur d'envoyer un signal au périphérique émetteur qu'il est congestionné. Ceci indique au périphérique émetteur de cesser temporairement la transmission pour faciliter l'encombrement. Le contrôle de flux opérationnel affiche le paramètre de contrôle de flux actuel. Dans cet exemple, nous allons activer le contrôle de flux.

Les options sont les suivantes :

- Activer

- désactiver

- Négociation automatique

Étape 14. Cochez la case Activer dans le LAG protégé pour faire du LAG un port protégé pour l'isolation de couche 2. Dans cet exemple, nous allons activer le LAG protégé.

Étape 15. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.

Note: La table des paramètres du LAG est mise à jour avec la configuration modifiée.

Vous avez maintenant appris les étapes de configuration de l'algorithme d'équilibrage de charge, de la gestion LAG et des paramètres LAG sur un commutateur.