Objectif

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) est un protocole à vecteur de distance pour les réseaux locaux et étendus. Il classe les routeurs comme actifs ou passifs. Les routeurs actifs annoncent leurs routes aux autres, tandis que les routeurs passifs écoutent les autres périphériques, et mettent à jour leurs routes en fonction des annonces, mais ne les annoncent pas. Les routeurs exécutent généralement le protocole RIP en mode actif tandis que les hôtes utilisent le mode passif. RIP est un protocole IGP (Interior Gateway Protocol).

RIPv2 est une amélioration de RIPv1. RIPv2 est un protocole sans classe et RIPv1 est un protocole basé sur des classes. RIPv2 dispose d’une authentification par mot de passe tandis que RIPv1 ne dispose pas d’authentification par mot de passe. RIPv2 utilise la multidiffusion et RIPv1 la diffusion.

Cet article explique comment configurer les propriétés RIPv2 sur les commutateurs empilables de la gamme SG500X.

Périphériques pertinents

Commutateurs empilables · SG500X

Version du logiciel

•1.2.7.76

Configuration des propriétés RIPv2

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web, puis sélectionnez IP Configuration > RIPv2 > RIPv2 Properties. La page RIPv2 Properties s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Enable pour activer le protocole RIP sur le commutateur.

Étape 3. Cochez Enable dans le champ Redistribute Static Route (Redistribuer la route statique) pour autoriser la redistribution des routes statiques par le protocole RIP. La redistribution est nécessaire dans un réseau qui exécute plusieurs protocoles de routage. Plusieurs protocoles de routage sur un réseau sont nécessaires lorsque deux sociétés exécutant des protocoles de routage différents fusionnent ou lorsque différents services sont gérés par des administrateurs réseau différents. Si cette fonctionnalité est activée, les routes rejetées sont annoncées par des routes avec une métrique de 16. La métrique du protocole RIP est basée sur le nombre de sauts, qui correspond au nombre total de périphériques que les données traverseront. Le nombre maximal de sauts que les routes RIP parcourent est de 15, la métrique de 16 signifie donc que la route est inaccessible.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant au type de métrique statique souhaité dans le champ Redistribute Static Metric.

· transparent : le protocole RIP utilise la métrique de la table de routage pour la configuration de la route statique propagée.

· Default Metric : saisissez la valeur métrique de la configuration de route statique propagée. La métrique est basée sur le nombre de sauts, qui est le nombre total de périphériques que les données peuvent traverser.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco