Objectifs

La technologie PoE (Power over Ethernet) est une fonctionnalité disponible sur les périphériques PoE qui fournit l'alimentation électrique aux périphériques alimentés connectés (PD) sur les câbles en cuivre sans interférence du trafic réseau. La page Propriétés PoE permet de sélectionner le mode PoE limite de port ou limite de classe et spécifie les interruptions PoE à générer. Lorsque le PD se connecte et qu'il consomme de l'énergie, il peut consommer beaucoup moins que la puissance maximale autorisée. L'alimentation en sortie est désactivée lors du redémarrage sous tension, de l'initialisation ou de la configuration du système afin de s'assurer que les périphériques alimentés ne sont pas endommagés.

L'objectif de ce document est de configurer les propriétés PoE et de fournir des informations PoE sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des propriétés PoE

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Port Management > PoE > Properties. La page Propriétés PoE s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option correspondant au mode d'alimentation souhaité pour le commutateur PoE dans le champ Power Mode :

· Port Limit : la limite de puissance maximale par port est configurée par l'utilisateur.

· Class Limit : la limite de puissance maximale par port est déterminée par la classe du périphérique, qui résulte de l'étape de classification. Dans cette étape, le PD spécifie sa classe, qui est la quantité de puissance maximale consommée par le PD. Ceci est activé par défaut.

Étape 3. Pour activer les interruptions, cochez la case Activer dans le champ Interruptions. Si les déroutements sont activés, vous devez également activer SNMP et configurer au moins un destinataire de notification SNMP. Par défaut, cette case est cochée. Pour en savoir plus sur la configuration des interruptions SNMP, reportez-vous à l'article Configuration des paramètres d'interruptions SNMP sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Étape 4. Dans le champ Power Trap Threshold, saisissez le seuil d'utilisation qui correspond à un pourcentage de la limite d'alimentation. Une alarme est déclenchée si la puissance dépasse cette valeur. La valeur par défaut est 95.

La table des propriétés PoE affiche les compteurs de chaque périphérique ou de toutes les unités de la pile :

N° unité · — Représente l'unité de la pile de commutateurs.

· Puissance nominale : quantité totale d'énergie que le commutateur peut fournir à tous les PD connectés.

· Consommation électrique : quantité d'énergie actuellement consommée par les ports PoE.

· Puissance disponible : puissance nominale (la quantité de puissance consommée).

Étape 5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.