Objectif

Une liste de contrôle d’accès filtre les routes entrantes et sortantes pour une interface IP.  Une liste d’accès peut effectuer l’une des deux actions suivantes : elle peut autoriser l’entrée de paquets à partir des adresses IP de la liste d’accès ou refuser l’entrée de paquets à partir des adresses IP de la liste d’accès.  Les listes d’accès sont utilisées avec le protocole RIP (Routing Information Protocol).

Cet article explique comment créer une liste d'accès sur les commutateurs empilables de la gamme SG500X.

Périphériques pertinents

Commutateurs empilables · SG500X

Version du logiciel

•1.3.0.62

Paramètres de liste d'accès

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > Access List > Access List Settings. La page Access List Settings s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle liste d'accès. La fenêtre Ajouter une liste d'accès apparaît.

Étape 3. Entrez un nom pour la liste d'accès dans le champ Nom.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'adresse IPv4 source souhaitée dans le champ Adresse IPv4 source.

· Any : toutes les adresses IP sont incluses.

· User Defined : saisissez une adresse IP dans le champ User Defined. Cette adresse IP est utilisée comme adresse IP source.

Étape 5. Cliquez sur la case d'option qui correspond au masque IPv4 source souhaité dans le champ Masque IPv4 source.

· Network mask : saisissez le masque de réseau dans le champ Network mask. Définit le masque de sous-réseau de l'adresse IP source.

· Prefix length : saisissez la longueur du préfixe (entier compris entre 0 et 32) dans le champ Prefix length. Définit le masque de sous-réseau par longueur de préfixe pour l'adresse IP source.

Note: L'étape 5 ne s'applique que si vous cliquez sur User Defined dans le champ Source IPv4 Address.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option correspondant à l'action souhaitée dans le champ Action.

· Permit : autorise l'entrée de paquets à partir de la ou des adresses IP choisies dans la liste d'accès.

· Deny : refuse l'entrée des paquets à partir de la ou des adresses IP choisies dans la liste d'accès.

Étape 7. Cliquez sur Apply.

Étape 8. (Facultatif) Cochez la case souhaitée et cliquez sur Supprimer pour supprimer la liste d'accès.

Étape 9. (Facultatif) Cliquez sur Liste d'adresses IPv4 source pour afficher toutes les listes d'accès avec des adresses IPv4.