Objectif

La multidiffusion est la technique de couche réseau qui transmet les paquets de données d’un hôte aux hôtes sélectionnés d’un groupe. Au niveau de la couche inférieure, le commutateur diffuse le trafic de multidiffusion sur tous les ports, même si un seul hôte souhaite le recevoir. La surveillance MLD (Multicast Listener Discovery) est utilisée pour transférer le trafic de multidiffusion IPv6 uniquement vers les hôtes souhaités.

Lorsque la surveillance MLD est activée sur le commutateur, elle détecte les messages MLD échangés entre le routeur IPv6 et les hôtes de multidiffusion connectés à l'interface. Il gère ensuite une table qui limite le trafic de multidiffusion IPv6 et le transfère dynamiquement aux ports qui veulent le recevoir.

La configuration du groupe de multidiffusion est essentielle avant la configuration de la surveillance MLD. Pour en savoir plus sur la configuration des groupes de multidiffusion, reportez-vous à l'article Création et configuration de groupes de multidiffusion IP sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la surveillance MLD sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de la surveillance MLD

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web sur le commutateur et choisissez Multicast > MLD Snooping.

Note: Le filtrage multidiffusion de pont et la surveillance MLD doivent être activés sur le commutateur pour effectuer la surveillance MLD.

Étape 2. Cochez la case Enable dans le champ MLD Snooping Status pour permettre au commutateur de déterminer les hôtes qui ont demandé à recevoir le trafic de multidiffusion.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Note: La surveillance MLD est autorisée uniquement sur un VLAN statique (VLAN configuré manuellement par ID de VLAN et affectation de port) et non sur un VLAN dynamique (VLAN attribué dynamiquement à l'hôte par le commutateur lorsqu'il est connecté. Cette opération nécessite que les adresses physiques des hôtes soient stockées dans la base de données du commutateur dans le passé).

Étape 4. Activez la case d'option de l'ID de VLAN souhaité et cliquez sur Modifier pour configurer la surveillance MLD sur le VLAN.

La fenêtre Modifier la surveillance MLD s'affiche :

Étape 5. (Facultatif) Sélectionnez l'ID de VLAN souhaité dans la liste déroulante ID de VLAN.

Étape 6. Cochez la case Activer de l'état de surveillance MLD pour déterminer quels hôtes du VLAN choisi ont demandé d'envoyer le trafic de multidiffusion.

Étape 7. (Facultatif) Pour activer l'apprentissage automatique des ports auxquels le routeur multicast est connecté, cochez la case Activer de MRouter Ports Auto Learn.

Étape 8. Dans le champ Robustesse de la requête, entrez la valeur de robustesse, qui va de 1 à 7, pour indiquer le nombre de requêtes MLD que le commutateur envoie avant de supprimer un hôte qui ne répond pas.

Étape 9. Dans le champ Intervalle de requête, saisissez l'intervalle de temps, qui va de 30 à 18 000 secondes, après quoi le commutateur envoie les messages de requête.

Étape 10. Dans le champ Intervalle de réponse max. de requête, saisissez le délai utilisé pour déterminer le code de réponse maximum inséré dans les requêtes générales. Le temps varie de 5 à 20 secondes.

Étape 11. Cliquez sur l'une des cases d'option souhaitées du compteur de requêtes de dernier membre pour définir le nombre de messages de requête spécifiques au groupe envoyés avant que le commutateur ne présume qu'il n'y a aucun membre du groupe hôte à interroger sur l'interface.

· Utiliser la valeur par défaut : la valeur est égale à la valeur définie dans le champ Robustesse de la requête.

· défini par l'utilisateur : saisissez la valeur souhaitée comprise entre 1 et 7 dans le champ défini par l'utilisateur.

Étape 12. Dans le champ Dernier intervalle de requête de membre, saisissez l'intervalle de temps que le commutateur doit attendre pour recevoir une réponse d'un message spécifique à un groupe. Le temps varie de 100 à 25 500 ms.

Étape 13. (Facultatif) Pour réduire le temps nécessaire au commutateur pour bloquer le trafic MLD qui n'appartient pas à son port membre, cochez la case Activer dans le champ Quitter immédiat.

Étape 14. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.