Objectif

La page DSCP (IP Differentiated Services Code Point) to Queue mappe DSCP aux files d'attente de sortie. Une file d'attente de sortie a essentiellement du trafic sortant. La table DSCP to Queue détermine les files d'attente de sortie des paquets IP entrants en fonction de leurs valeurs DSCP. Le VPT d'origine (VLAN Priority Tag) du paquet est inchangé. Cet article explique comment mapper DSCP à la file d'attente sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Il est possible d'atteindre la qualité de service souhaitée dans un réseau en modifiant simplement le mappage DSCP en file d'attente, la méthode de planification de file d'attente et l'allocation de bande passante.

Note: Le mappage DSCP/file d'attente s'applique aux paquets IP si le commutateur est en mode QoS Basic et que le DSCP est le mode approuvé, ou si le commutateur est en mode QoS Advanced et que les paquets appartiennent aux flux approuvés par DSCP.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Procédure pour mapper DSCP à la file d'attente

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web, puis choisissez Quality of Service > General > DSCP to Queue. La page DSCP to Queue s'ouvre :

· DSCP en entrée : affiche la valeur DSCP du paquet entrant qui doit être signalé à une valeur alternative.

· File d'attente de sortie : permet de déterminer la file d'attente à utiliser.

Étape 2. Choisissez la file d'attente de sortie (file d'attente de transfert de trafic) à laquelle la valeur DSCP est mappée dans la liste déroulante File d'attente de sortie. La page DSCP to Queue contient le DSCP entrant. Il affiche la valeur DSCP dans le paquet entrant et il est associé à la classe.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications.