Objectif

Une mise à niveau logicielle fournit de nouvelles fonctionnalités à n'importe quel périphérique par voie électronique sans avoir à acheter un nouveau produit. Les mises à niveau logicielles permettent à un périphérique de rester à jour avec les dernières versions et technologies telles que la sécurité renforcée, les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bogues ou les mises à niveau de performances. Le principal avantage du protocole TFTP est qu’il est plus rapide, mais qu’il manque une sécurité sophistiquée. C’est pourquoi il est utilisé sur un réseau de confiance. Le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est plus utilisé pour le téléchargement de fichiers car il est plus sécurisé.

Ce document décrit comment mettre à niveau le micrologiciel et le sauvegarder sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

- Commutateurs empilables Sx500

URL de téléchargement du logiciel

Commutateurs empilables de la gamme 500

Mise à niveau/sauvegarde via TFTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language. La page Upgrade/Backup Firmware/Language s'ouvre :

Mettre à niveau les paramètres du micrologiciel

Étape 1. Dans le champ Méthode de transfert, cliquez sur TFTP pour mettre à niveau le micrologiciel avec un serveur TFTP.

Étape 2. Dans le champ Save Action, cliquez sur Upgrade pour configurer les paramètres de mise à niveau.

Étape 3. Dans le champ Type de fichier, cliquez sur le type de fichier de destination souhaité.

Étape 4. Dans le champ Server Definition, cliquez sur la méthode souhaitée pour spécifier le serveur TFTP.

Étape 5. Dans le champ IP Version, cliquez sur la version utilisée.

Remarque : les étapes 6 et 7 sont configurées uniquement si la version 6 est utilisée.

Étape 6. Dans le champ IPv6 Address, cliquez sur le type d'adresse IPv6 utilisé.

Étape 7. Dans le champ Link Local Interface, sélectionnez l'interface link-local dans la liste déroulante.

Étape 8. Dans le champ TFTP Server IP Address/Name, saisissez l'adresse IP du serveur ou le nom de domaine du serveur TFTP.

Étape 9. Dans le champ Nom du fichier source, saisissez le nom du fichier source.

Étape 10. Cliquez sur Apply.

Paramètres du micrologiciel de sauvegarde

Étape 1. Dans le champ Méthode de transfert, cliquez sur TFTP pour mettre à niveau le micrologiciel avec un serveur TFTP.

Étape 2. Dans le champ Save Action, cliquez sur Backup pour configurer les paramètres de sauvegarde.

Étape 3. Dans le champ Type de fichier, cliquez sur le type de fichier de destination souhaité.

Étape 4. Dans le champ Server Definition, cliquez sur la méthode souhaitée pour spécifier le serveur TFTP.

Étape 5. Dans le champ IP Version, cliquez sur la version utilisée.

Remarque : les étapes 6 et 7 sont configurées uniquement si la version 6 est utilisée.

Étape 6. Dans le champ IPv6 Address, cliquez sur le type d'adresse IPv6 utilisé.

Étape 7. Dans le champ Link Local Interface, sélectionnez l'interface link-local dans la liste déroulante.

Étape 8. Dans le champ TFTP Server IP Address/Name, saisissez l'adresse IP du serveur ou le nom de domaine du serveur TFTP.

Étape 9. Dans le champ Nom du fichier de destination, saisissez le nom du fichier de destination.

Étape 10. Cliquez sur Apply.