Objectif

Le relais UDP est le mode de transmission du trafic UDP. Il fonctionne de manière à écouter le port pour une adresse IP particulière dans le pare-feu et à arrêter tous les paquets UDP. Ensuite, il crée un nouveau paquet UDP et fait de l'adresse IP du pare-feu l'adresse IP de l'expéditeur. Le trafic est transmis à un serveur particulier et, à son tour, il conserve toutes les autres informations. Cet article explique les étapes de configuration du relais UDP sur les commutateurs de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration du relais UDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour choisir IP Configuration > UDP Relay. La page UDP Relay s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. Une nouvelle fenêtre apparaît.

Étape 3. Choisissez une adresse IP source de l'interface dans la liste déroulante Interface IP source. Cette adresse est l’emplacement où le commutateur doit relayer les paquets de diffusion UDP en fonction du port de destination d’UDP. L'interface indiquée ici doit être une interface IPv4 configurée sur le commutateur.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option souhaitée dans le champ UDP Destination Port. Indique le port de destination vers lequel les paquets doivent être relayés.

· Sélectionner dans la liste — Cliquez sur Sélectionner dans la liste et choisissez un port dans la liste déroulante.

· Port : cliquez sur Port pour saisir manuellement le numéro de port.

Étape 5. Saisissez l'adresse IP du périphérique sur lequel les paquets sont transférés dans le champ Destination IP Address. Si ce champ est 0.0.0.0, les paquets UDP reçus sont abandonnés. Si ce champ est 255.255.255.255, les paquets UDP reçus sont diffusés sur toutes les interfaces IPv4.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour mettre à jour le fichier de configuration en cours.

Étape 7. (Facultatif) Si une interface particulière doit être supprimée, vérifiez l'interface souhaitée et cliquez sur Supprimer.