Objectif

Les paramètres de port peuvent être modifiés pour contrôler le flux de trafic via un réseau géré. Les paramètres par défaut de la plupart des ports sont suffisants pour le réseau. Lorsque vous souhaitez tirer le meilleur parti du périphérique, vous pouvez sélectionner manuellement différentes options pour configurer les ports. La page explique également l'état des ports. Les paramètres de port peuvent être utilisés pour définir les paramètres globaux et par port de tous les ports.

L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer les paramètres de port sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration des paramètres de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > System Summary. La page System Summary (sommaire système) s’ouvre:

Étape 2. Cliquez sur l'un des ports de commutateur de l'interface utilisateur graphique ou choisissez Port Management > Port Settings et la fenêtre Port Settings s'affiche.

Étape 3. Sélectionnez le port à configurer dans la liste déroulante Port. Le champ Type de port définit le type de connexion physique utilisé.

Étape 4. Entrez une description du port dans le champ Description du port.

Étape 5. Sélectionnez une case d'option pour le statut administratif du port. L'état administratif du port s'affiche dans le champ Operational Status.

Les options disponibles sont définies comme suit :

· activé : il est actuellement accessible par un PC ou tout autre périphérique.

· arrêté : il n'est actuellement pas accessible par un PC ou un autre périphérique.

Étape 6. Cochez la case Activer pour activer l'intervalle de temps avec le port à l'état Actif. Lorsque la plage de temps n'est pas active, le port est arrêté. Si une plage de temps est configurée, elle n'est effective que lorsque le port est administrativement actif. Si une plage de temps n'est pas encore définie, cliquez sur Modifier pour accéder à la page Plage de temps et la page Plage de temps s'affiche :

Économiseur de temps : Si la plage de temps est déjà configurée, passez à l'étape 13.

Étape 7.Cliquez sur Add pour créer un calendrier de plage de temps pour le port souhaité. La fenêtre Ajouter une plage de temps apparaît.

Étape 8. Entrez un nom pour la plage de temps dans le champ Time Range Name.

Étape 9. Dans le champ Heure de début absolue, cliquez sur une case d'option.

· Immédiat : l'intervalle de temps commence immédiatement.

· Date : cette option est utilisée pour une date et une heure spécifiques. Choisissez la date et l'heure dans les listes déroulantes Date et heure.

Étape 10. Dans le champ Durée de fin absolue, cliquez sur une case d'option.

· Infinite : l'intervalle de temps ne se termine jamais.

· Date : cette option est utilisée pour une date et une heure spécifiques. Choisissez la date et l'heure dans les listes déroulantes Date et heure.

Étape 11. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre plage de temps et votre plage de temps saisie se trouve sur la page Time Range :

Étape 12. Cliquez sur l'un des ports de commutateur de l'interface utilisateur graphique ou choisissez Port Management > Port Settings et la fenêtre Port Settings s'affiche.

Étape 13. (facultatif) Pour réactiver un port suspendu, cochez la case Réactiver le port suspendu. Il existe de nombreuses façons de suspendre un port, par exemple via l'option de sécurité de port verrouillé, la violation d'hôte unique dot1x, la détection de bouclage ou la protection de bouclage STP. L'opération de réactivation active le port sans tenir compte des raisons pour lesquelles le port a été suspendu.

Étape 14. Cochez la case Activer dans le champ Négociation automatique pour activer la Négociation automatique. Cela permet à un port d'annoncer sa vitesse de transmission, son mode duplex et ses capacités de contrôle de flux au partenaire de liaison de port. Le champ Négociation automatique opérationnelle affiche l'état actuel de la négociation automatique sur le port.

Si la case Négociation automatique est cochée, passez à l'étape 16.Économiseur de temps :

Étape 15. Cliquez sur le bouton Administration Port Speed (Vitesse du port administratif). Le champ Operational Port Speed (Vitesse du port opérationnel) affiche la vitesse de port actuelle qui est le résultat de la négociation.

· connectivité réseau 10 à 10 Mbits/s convient parfaitement à un usage domestique.

· connectivité réseau de 100 à 100 Mbits/s convient parfaitement aux bureaux.

Étape 16. Sélectionnez le mode duplex administratif souhaité. Cette option permet à l'hôte de communiquer l'un avec l'autre après l'autre (semi-duplex) ou les deux peuvent envoyer simultanément (duplex intégral). Ce champ est configurable uniquement lorsque la négociation automatique est désactivée et que la vitesse du port est définie sur 10M ou 100M. À la vitesse du port 1G, le mode est toujours bidirectionnel simultané. Le champ Operational Duplex Mode affiche le mode duplex actuel du port.

· Full : l'interface prend en charge la transmission simultanée entre le commutateur et le client dans les deux directions.

· Half : l'interface prend en charge la transmission entre le commutateur et le client dans une seule direction à la fois.

Étape 17. Cochez la case de n'importe quelle option dans le champ Annonce automatique.

· Max Capability : tous les paramètres de vitesse et de mode duplex des ports peuvent être acceptés.

· 10 Half : vitesse de 10 Mbits/s et mode semi-duplex.

· 10 Full : vitesse de 10 Mbits/s et mode Full Duplex.

· 100 Half - Vitesse 100 Mbits/s et mode semi-duplex.

· 100 Full : vitesse 100 Mbits/s et mode Full Duplex.

· 1000 Full - Vitesse 1000 Mbits/s et mode Full Duplex.

Étape 18. Cochez la case Activer dans le champ Pression arrière pour ralentir la vitesse de réception des paquets lorsque le commutateur est congestionné. Il désactive le port distant et l'empêche d'envoyer des paquets pour brouiller le signal. Cette option ne peut être utilisée qu'en mode semi-duplex.

Étape 19. Cliquez sur une case d'option dans le champ Contrôle de flux. Cela permet de transmettre les trames en priorité. Cette option ne peut être utilisée qu'en mode bidirectionnel simultané.

· Enable : active le contrôle de flux 802.3x.

· Disable : désactive le contrôle de flux 802.3x.

· Auto Negotiation : active la négociation automatique du contrôle de flux sur le port.

Étape 20. Cliquez sur l'une des cases d'option du champ MDI/MDIX. Il permet de détecter le type de câble utilisé pour connecter le câble droit ou le câble croisé.

· MDIX — Media Dependent Interface with Crossover (MDIX) échange les paires de transmission et de réception du port.

· MDI : l'interface dépendante du support (MDI) connecte ce commutateur à une station à l'aide d'un câble droit.

· Auto : choisissez de configurer ce commutateur pour détecter automatiquement les brochages corrects pour la connexion à un autre périphérique.

Étape 21. Cochez la case Activer dans le champ Port protégé. Les paquets du port protégé sont transférés vers des ports de sortie non protégés.

Si le port est membre d'un LAG, le numéro du LAG est affiché dans le champ Member in LAG, sinon ce champ est laissé vide. Les LAG sont utilisés pour multiplier la bande passante, augmenter la flexibilité des ports et assurer la redondance des liaisons entre les périphériques.Note:

Étape 22. Cliquez sur Apply pour enregistrer vos paramètres de port.