Objectif

Smartport est une interface à laquelle une macro définie par l'utilisateur ou intégrée peut être appliquée. Les macros permettent de configurer rapidement le commutateur pour prendre en charge les besoins de communication et utiliser diverses fonctions des périphériques réseau. L'accès au réseau et les exigences de qualité de service dépendent du périphérique auquel l'interface est connectée (téléphone IP, imprimante, routeur, point d'accès). La fonctionnalité Smarport permet d'enregistrer et de partager des configurations courantes.

Cet article explique comment modifier les paramètres de type smartport et afficher la source de la macro.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Paramètres de l’interface

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du commutateur et sélectionnez Smartport > InterfaceSettings. La page Paramètres d'interface s'ouvre :

Étape 2. Pour activer Auto Smartport ou affecter un type Smartport à une interface, cliquez sur la case d'option en regard de l'interface, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre Modifier les paramètres d'interface s'affiche :

Étape 3. Le type Smartport actuellement associé au port/LAG s'affiche dans le champ Smartport Type. Dans la liste déroulante Application Smartport, sélectionnez un type de port Smartport particulier. Le champ Méthode d'application Smartport affiche la manière dont l'application Smartport est appliquée sur le port/LAG. Par exemple, si Auto Smartport est sélectionné dans la liste déroulante Application Smarport, le type Smarport est attribué en fonction de l'annonce CDP et LLDP reçue des périphériques connectés.

Étape 4.  Cochez la case État persistant si vous voulez que le type SmartPort d'une interface reste lorsque l'interface est hors service ou lorsque le commutateur est redémarré. Cette option n'est applicable que lorsque l'application Smartport est définie sur Auto Smartport.

Étape 5. Les paramètres de macro contiennent trois paramètres. $max_hosts est le premier paramètre, qui contient le nombre maximal de périphériques autorisés sur le port. Pour modifier ce paramètre, saisissez la valeur requise dans le champ Valeur du paramètre 1.

Étape 6. $native_vlan est le deuxième paramètre qui contient l'ID de VLAN. Le VLAN est un groupe d’hôtes qui ne sont physiquement pas connectés mais communiquent toujours comme s’ils se trouvaient dans le même domaine de diffusion. Pour modifier ce paramètre, saisissez la valeur requise dans le champ Valeur du paramètre 2.

Étape 7. $voice_vlan est le troisième paramètre. La fonctionnalité de VLAN voix permet à des ports d'accès d'acheminer le trafic voix sur IP à partir d'un téléphone IP. Cette valeur est fixe et ne peut pas être modifiée.

Étape 8. Cliquez sur Apply pour enregistrer la configuration.

Étape 9. Cliquez sur Fermer pour revenir à la page Paramètres de l'interface.

Étape 10. (Facultatif) Si vous souhaitez copier les paramètres d'interface d'une interface sur de nombreuses autres interfaces, cliquez sur la case d'option en regard de l'interface particulière, puis cliquez sur Copier les paramètres.

Étape 11. Saisissez maintenant les valeurs d'interface requises dans le champ Copier la configuration.

Étape 12. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Étape 13. Cliquez sur Fermer pour revenir à la page Paramètres de l'interface.