Objectifs

Les commutateurs fournissent un accès aux statistiques Etherlike. Ces statistiques sont des informations liées aux erreurs au niveau de la couche physique, telles que les erreurs liées au matériel. Ces erreurs peuvent se produire en raison de défaillances dans les composants réseau essentiels tels que les câbles en cuivre, les interfaces et les cartes réseau. En cas de problème de connectivité, ces statistiques peuvent être utiles pour déterminer la cause du problème. Cet article explique les informations de la page Etherlike sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•1.3.0.62

Afficher les statistiques Etherlike

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > Etherlike. La page Etherlike s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'un des types d'interface disponibles dans le champ Interface. Les types d’interfaces disponibles sont les suivants :

· Port : choisissez dans la liste déroulante Port le port physique à partir duquel vous souhaitez afficher les statistiques Etherlike.

· LAG : choisissez dans la liste déroulante Link Aggregation Group (LAG) le port LAG à partir duquel vous souhaitez afficher les statistiques Etherlike. Un port LAG est un port logique qui combine les capacités de plusieurs ports physiques pour fournir plus de bande passante.

Étape 3. Cliquez sur l'une des cases d'option disponibles pour actualiser les informations statistiques Etherlike dans le champ Taux d'actualisation. Les options disponibles sont les suivantes :

· Pas d'actualisation : la page Etherlike ne se rafraîchit jamais.

· 15 secondes — Actualise la page Etherlike toutes les 15 secondes.

· 30 secondes — Actualise la page Etherlike toutes les 30 secondes.

· 60 secondes — Actualise la page Etherlike toutes les 60 secondes.

La page Etherlike affiche les statistiques Etherlike suivantes sur l'interface choisie :

· Frame Check Sequence (FCS) Errors : affiche les trames reçues qui ont échoué au contrôle de redondance cyclique (CRC). Le CRC détecte si une trame est arrivée à destination dans le bon ordre. Chaque trame porte un numéro CRC qui est testé à son arrivée à destination. Si les numéros CRC correspondent entre les trames, le paquet ne contient aucune erreur. Si ce n’est pas le cas, le paquet est corrompu, puis abandonné.

· trames de collision unique : nombre de trames impliquées dans une collision unique, mais finalement transmises avec succès.

· Collisions tardives : nombre de collisions détectées après les 512 premiers bits de données.

· Collisions excessives : nombre de transmissions rejetées en raison de collisions excessives.

· Oversize Packets : nombre de paquets reçus supérieur à 2 000 octets.

· Erreurs de réception MAC interne : nombre de trames rejetées en raison d'erreurs sur le récepteur.

· Pause Frames Received : nombre de trames de pause de contrôle de flux reçues.

· Pause Frames Transmitted : nombre de trames de pause de contrôle de flux transmises.

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur Effacer les compteurs d'interface pour effacer les compteurs de statistiques Etherlike sur l'interface choisie.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Effacer tous les compteurs d'interface si vous voulez effacer les compteurs de statistiques Etherlike sur toutes les interfaces.