Objectif

Afin de fournir davantage de méthodes d'authentification d'hôte, des modules plug-in sont fournis pour les clients d'accès au réseau et les serveurs d'authentification à l'aide du protocole EAP (Extensible Authentication Protocol). Par exemple, Microsoft Windows utilise le protocole EAP pour authentifier les connexions telles que l'accès distant VPN, les connexions commutées et les connexions de site à site. 802.1x/EAP empêche un client sans fil d'accéder au réseau, sauf s'il a été authentifié par le serveur d'authentification.

Cet article fournit des informations sur la page 802.1x EAP qui affiche des informations détaillées sur les trames EAP envoyées ou reçues.

Périphériques pertinents

Commutateurs Empilables · Sx500

Version du logiciel

•v 1.3.0.62

EAP 802.1x

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > 802.1x EAP. La page 802.1x EAP s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez l'interface souhaitée dans la liste déroulante Interface.

· Unit/slot : ID d'unité (actif, membres, veille) de la pile et nombre de logements d'extension disponibles. Ce commutateur prend en charge jusqu'à 4 unités. Si vous ne connaissez pas les termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port approprié à configurer.

Étape 3. Cochez la case d'option correspondant à la fréquence d'actualisation souhaitée pour les statistiques du champ Taux d'actualisation.

· Pas d'actualisation : la page ne se rafraîchit jamais.

•15 sec. — La page est actualisée toutes les 15 secondes.

•30 sec. — La page est actualisée toutes les 30 secondes.

· 60 secondes. : la page est actualisée toutes les 60 secondes.

EAPOL est un protocole d’authentification extensible sur LAN. Il s'agit d'un protocole d'authentification de port réseau. Les valeurs suivantes sont affichées pour l'interface :

· Trames EAPOL reçues — Trames EAPOL valides reçues sur le port choisi.

· EAPOL Frames Transmitted : trames EAPOL valides transmises par le port choisi.

· Trames de début EAPOL reçues - Trames de début EAPOL reçues sur le port choisi.

· Trames de déconnexion EAPOL reçues - Trames de déconnexion EAPOL reçues sur le port choisi.

· trames EAP Response/ID Reçues — trames EAP Resp/ID reçues sur le port choisi.

· trames de réponse EAP reçues — trames de réponse EAP reçues par le port choisi. Celles-ci ne contiennent pas les trames Resp/ID reçues.

· trames EAP Request/ID Transmitted — trames EAP Req/ID qui sont transmises par le port choisi.

· trames de requête EAP transmises — trames de requête EAP transmises par le port choisi.

· Trames EAPOL non valides reçues - Trames EAPOL non reconnues reçues sur le port choisi.

Trames d'erreur de longueur · EAP reçues - Trames EAPOL avec une longueur de corps de paquet non valide reçue sur le port choisi.

· Dernière version de trame d’EAPOL - Numéro de version du protocole joint à la dernière trame d’EAPOL reçue.

· Dernière source de trame EAPOL - Adresse MAC source jointe à la dernière trame EAPOL reçue.

Étape 5. (Facultatif) Pour effacer les compteurs de l'interface choisie, cliquez sur Effacer les compteurs d'interface.

Étape 6. (Facultatif) Pour effacer les compteurs de toutes les interfaces, cliquez sur Effacer tous les compteurs d'interface.